Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Hintergrundinformationen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

FTD - Diagramm der internen Architektur

Konvergenzverfahren

Überprüfung

Fehlerbehebung - Fallstudie

Vor der Konvergenzkonfiguration

Nach Konfiguration der Konvergenz

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Konfigurieren der Zusammenführung der Verwaltungs- und Diagnoseschnittstellen beschrieben, die in der FTD 7.4.0-Version hinzugefügt wurden.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in diesen Themen verfügen:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Cisco Secure Firewall Manager Center (FMC)

Hintergrundinformationen

In Version 7.3 und früheren Versionen wird die physische Verwaltungsschnittstelle von der logischen Diagnoseschnittstelle (Lina) und der logischen Verwaltungsschnittstelle (Linux) gemeinsam verwendet.

In Version 7.4 und höher wird die Diagnoseschnittstelle mit Management zusammengeführt, um die Benutzererfahrung zu vereinfachen.

Bei neuen Geräten, die Version 7.4 oder höher verwenden, können Sie die ältere Diagnoseschnittstelle nicht verwenden. Nur die zusammengeführte Management-Schnittstelle ist verfügbar.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Virtual Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD), Version 7.4.2

- Virtual Cisco Secure Firewall Manager Center (FMC), Version 7.4.2

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Wenn Sie ein Upgrade auf Version 7.4 oder höher durchgeführt haben und über eine Konfiguration für die Diagnoseschnittstelle verfügen, können Sie die Schnittstellen manuell zusammenführen, oder Sie können die separate Diagnoseschnittstelle weiter verwenden.

Falls Sie keine Konfiguration für die Diagnoseschnittstelle haben, wird die Schnittstellenzusammenführung automatisch durchgeführt.

Anmerkung: Die Unterstützung für die Diagnoseschnittstelle soll in einem späteren Release entfernt werden, daher planen Sie, die Schnittstellen so schnell wie möglich zusammenzuführen.

FTD - Diagramm der internen Architektur

Überblick über die konvergente Management-Schnittstelle

Überblick über die interne Architektur vor und nach der Konvergenzmanagement-Schnittstelle

Links die interne Architektur für die logische Diagnoseschnittstelle (Lina) und die logische Verwaltungsschnittstelle (Linux). Version 7.3 und früher.

Auf der rechten Seite sehen Sie die interne Architektur für eine einzige Management-Schnittstelle. Der Lina-Zugriff auf das Managementnetzwerk nutzt den NAT-Dienst.

Konvergenzverfahren

Wenn die Konfiguration auf der Diagnoseschnittstelle vorhanden ist, werden die Schnittstellen nach einem Upgrade nicht automatisch zusammengeführt, und Sie müssen das Konvergenzverfahren durchführen.

Bei diesem Verfahren müssen Konfigurationsänderungen bestätigt und in einigen Fällen manuell behoben werden.

Um den aktuellen Modus des Geräts anzuzeigen, geben Sie den Befehl show management-interface converge in der FTD-CLI ein.

> show management-interface convergence

no management-interface convergence

Dieses Ergebnis zeigt, dass die Verwaltungsschnittstellen nicht zusammengeführt wurden.

Schritt 1:

Navigieren Sie auf der FMC-Benutzeroberfläche zu Devices > Device Management (Geräte > Gerätemanagement), und wählen Sie das FTD aus, das bearbeitet werden soll. Es wird direkt zur Registerkarte Schnittstellen geöffnet.

Aktion erforderlich, um Diagnose- und Verwaltungsschnittstelle nach dem Geräte-Upgrade auf Softwareversion 7.4.2 zusammenzuführen

Schritt 2:

Entfernen Sie alle Konfigurationen der Diagnoseschnittstelle. Es ist zwingend erforderlich, dass die Diagnoseschnittstelle nicht konfiguriert ist, um mit dem Zusammenführen fortzufahren.

In dieser Diagnoseschnittstelle gibt es z. B.: IP-Adresse und statische Route.

IP-Adresse der Diagnoseschnittstelle entfernen

Statische Routenkonfiguration auf Diagnoseschnittstelle

Schritt 3:

Klicken Sie auf den Bereich Management Interface Merge (Aktion erforderlich) oder auf das Symbol Merge neben dem Symbol Edit (Bearbeiten) auf der Diagnoseschnittstelle.

Zusammenführungsinformationen der Verwaltungsschnittstelle vor dem Fortfahren

Anmerkung: Bei Hochverfügbarkeitspaaren und -clustern führen Sie diese Aufgabe an der Aktiv-/Steuereinheit aus. Die zusammengeführte Konfiguration wird automatisch auf die Standby-/Dateneinheiten repliziert.

- Bei allen Ereignissen, die manuell geändert oder entfernt werden müssen, kann ein Warnsymbol angezeigt werden.

Beispiel für eine Warnung, dass Konfigurationen vor dem Zusammenführen entfernt werden müssen

Wenn dies der Fall ist: das Dialogfeld abbrechen, mit dem Entfernen der Konfiguration oder der Neukonfiguration fortfahren und dann das Dialogfeld "Management Interface Merge" erneut öffnen.

- Plattformeinstellungen, die auf dem Gerät funktionieren, sind mit einem Warnsymbol gekennzeichnet und erfordern eine Bestätigung.

Beispiel für eine Warnung bei Plattformeinstellungskonfigurationen, die bearbeitet werden müssen

- Klicken Sie auf das Feld Bestätigen Sie die Änderung? , und klicken Sie dann auf Proceed (Fortfahren).

Schritt 4:

Nach dem Zusammenführen der Konfiguration wird ein Banner mit Erfolgsgeschichten angezeigt:

"Die Zusammenführung der Management-Schnittstelle wurde gespeichert und kann jetzt bereitgestellt werden.

Beachten Sie, dass Sie die beim Zusammenführen vorgenommenen Konfigurationsänderungen nicht rückgängig machen können. Sie müssen die Diagnoseschnittstelle und die zugehörige Konfiguration manuell neu konfigurieren."

Bereitstellen der neuen zusammengeführten Konfiguration

Die Zusammenführung der Management-Schnittstelle wird gespeichert und ist einsatzbereit.

Die Management-Schnittstelle wird auf der Seite Interfaces (Schnittstellen) angezeigt, obwohl sie schreibgeschützt ist.

Nach der Bereitstellung ist das Konvergenzverfahren auf der Verwaltungsschnittstelle abgeschlossen.

Schritt 5. Optional

Wenn externe Dienste mit der Diagnoseschnittstelle kommuniziert haben, müssen Sie deren Konfiguration ändern, um die IP-Adresse der Verwaltungsschnittstelle zu verwenden, da der Fallback "Management Route" im konvergenten Modus entfernt wurde.

Beispiele:

- SNMP-Client

- RADIUS-Server

- Um über das Managementnetzwerk auf den DNS-Server zugreifen zu können, muss der Benutzer explizit "DNS-Lookup über Diagnose-/Verwaltungsschnittstelle aktivieren" auswählen. unter Plattformeinstellungen > DNS-Konfiguration als Ausnahme für DNS-Lookups und ICMP (Ping und Traceroute): In diesen Fällen verwendet die Bedrohungsabwehr Daten und greift dann automatisch auf das Management zurück, wenn keine Route gefunden wird.

Die Verwendung statischer Routen für die Management-Schnittstelle kann nur über die FTD CLI Clish (Linux) konfiguriert werden.

Die Standardroute des Lina-Management-Ports sendet alle Frames an das Linux-Modul.

> configure network static-routes ipv4 add management ?

IP address AAA.BBB.CCC.DDD where each part is in the range 0-255  destination address

Auf der FMC-Benutzeroberfläche ist die Management-Oberfläche zur Auswahl abgeblendet.

Die Verwaltungsschnittstelle ist nach Abschluss des Zusammenführens für statische Routen nicht verfügbar.

Überprüfung

Erwartete Änderungen nach dem Zusammenführen auf der Verwaltungsschnittstelle

- Überprüfen Sie den Konvergenzmodus bei einem FTD CLI-Mausklick, indem Sie den Befehl

> show management-interface convergence

management-interface convergence

- Auf der FMC-Benutzeroberfläche wird der Schnittstellenname in Management0/0, der logische Name in Management geändert.

Zusammenführungsbestätigung für den Management-Schnittstellennamen und den logischen Namen

- Bei FTD CLI Clish werden die neuen IP-Adressen automatisch auf der Lina for Management-Schnittstelle konfiguriert.

NAT wird als interne Implementierung verwendet: Die interne private IPv4-Adresse 203.0.113.130 und die IPv6-Adresse fd00:0:1:1::2 sind zugewiesen (Änderungen vorbehalten).

Diese IPs sind NATed zu den öffentlichen Linux Kernel FTD IPv4 und IPv6 Adressen, daher gibt es keinen Bedarf für öffentliche IPs auf Lina mehr.

Im Expertenmodus zeigt "ifconfig" die interne IPv4- (203.0.113.129) und IPv6-Adresse (fd00:0:1:1::1) für Linux an.

FTD CLI Clish:

> show interface management

Interface Management0/0 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 10 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address 0050.56b3.f75d, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

Expert mode on Linux:

root@ftd01:/home/admin# ifconfig

...

tap5: flags=4419

mtu 1500

inet 203.0.113.129  netmask 255.255.255.248  broadcast 203.0.113.135

inet6 fe80::8403:9ff:fefb:6d16  prefixlen 64  scopeid 0x20

inet6 fd00:0:1:1::1  prefixlen 123  scopeid 0x0

Fehlerbehebung - Fallstudie

In diesem Fall hat die Diagnoseschnittstelle auf einem virtuellen FTD eine separate IP-Adresse für die Verbindung zu externen Diensten der DNS-Suche konfiguriert, bevor ein Upgrade auf 7.4.2 durchgeführt wird.

Nach dem Upgrade auf 7.4.2 ist die Konvergenz erforderlich, so ist die Konfiguration in der FMC UI, FTD CLI Lina und Linux, vor und nach dem Merge.

Außerdem gibt es Datenerfassungen auf FTD CLI Lina und Linux, um den Datenverkehr mithilfe der logischen Diagnoseschnittstelle zur Verwendung der Management-Schnittstelle anzuzeigen.

Vor der Konvergenzkonfiguration

Die Diagnoseschnittstelle verfügt über eine separate IP und eine statische Route für die DNS-Suche. Auf diese Weise werden beide logischen Schnittstellen von Lina zu Linux in der FTD verwendet.

Konfiguration der FMC-Benutzeroberfläche

Konfiguration der Diagnoseschnittstelle vor dem Zusammenführen

Statische Route auf Diagnoseschnittstelle konfiguriert

DNS-Konfiguration über

Devices (Geräte) > Platform Settings (Plattformeinstellungen): Wählen Sie die Richtlinie und anschließend die Registerkarte DNS aus.

DNS-Konfiguration in Plattformeinstellungen

Kontrollkästchen aktiviert für DNS-Suche über Diagnose-/Management-Schnittstelle aktivieren

Konfiguration der Diagnoseschnittstelle über FTD Lina

interface Management0/0

management-only

nameif diagnostic

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

ip address 192.168.40.74 255.255.255.0

ftd01# sh ip

System IP Addresses:

Interface                Name                   IP address      Subnet mask     Method

Management0/0            diagnostic             192.168.40.74   255.255.255.0   manual

Current IP Addresses:

Interface                Name                   IP address      Subnet mask     Method

Management0/0            diagnostic             192.168.40.74   255.255.255.0   manual

ftd01# sh route management-only

Routing Table: mgmt-only

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

S        10.10.10.10 255.255.255.255 [1/0] via 192.168.40.254, diagnostic

C        192.168.40.0 255.255.255.0 is directly connected, diagnostic

L        192.168.40.74 255.255.255.255 is directly connected, diagnostic

DNS-Konfiguration auf FTD CLI Lina

ftd01# sh run dns

dns domain-lookup diagnostic

DNS server-group DNS_Server_lab

retries 5

timeout 15

name-server 10.10.10.10 diagnostic

domain-name test.lab

DNS server-group DefaultDNS

dns-group DNS_Server_lab

Erfassung des DNS-Datenverkehrs zum DNS-Server über die Diagnoseschnittstelle 10.10.10.10

ftd01# sh cap

capture diag type raw-data trace detail interface diagnostic [Capturing - 340 bytes]

match udp any host 10.10.10.10 eq domain

ftd01# sh cap diag

5 packets captured

1: 00:15:39.660442       192.168.40.74.59939 > 10.10.10.10.53:  udp 27

2: 00:15:54.661953       192.168.40.74.59939 > 10.10.10.10.53:  udp 27

3: 00:16:09.661739       192.168.40.74.59939 > 10.10.10.10.53:  udp 27

4: 00:16:24.667674       192.168.40.74.59939 > 10.10.10.10.53:  udp 27

5: 00:16:39.684946       192.168.40.74.59939 > 10.10.10.10.53:  udp 27

5 packets shown

ftd01#

Erfassung im Expertenmodus von Linux, um den korrekten Fluss des DNS-Lookup-Verkehrs von der Diagnoseschnittstelle über die Management-Schnittstelle zu bestätigen

root@ftd01:/home/admin# tcpdump -i br1 port 53

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on br1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

04:58:14.648941 IP 192.168.40.74.49171 > 10.10.10.10.domain: 5655+ AAAA? cisco.com. (27)

04:58:29.656317 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 26905+ A? cisco.com. (27)

04:58:44.686568 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 24324+ A? cisco.com. (27)

04:58:59.704586 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 35592+ A? cisco.com. (27)

04:59:14.742685 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 40993+ A? cisco.com. (27)

04:59:29.763690 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 62225+ A? cisco.com. (27)

04:59:44.796484 IP 192.168.40.74.11606 > 10.10.10.10.domain: 25350+ A? cisco.com. (27)

Nach Konfiguration der Konvergenz

Wie beim Konvergenzverfahren erwähnt, müssen zum Zusammenführen alle Konfigurationen auf der Diagnoseschnittstelle entfernt werden.

Dies sind die Informationen über FMC und FTD CLI nach Abschluss der Zusammenführung.

Konfiguration der Management-Schnittstelle über die FMC-Benutzeroberfläche

Geräte > Gerätemanagement, wählen Sie das FTD aus. Es wird direkt zur Registerkarte Schnittstellen geöffnet.

Verwaltungsschnittstelle nach dem Zusammenführen

Es werden keine statischen Routen zum DNS-Server hinzugefügt.

Die DNS-Konfiguration muss in den Plattformeinstellungen unverändert bleiben.

Devices (Geräte) > Platform Settings (Plattformeinstellungen): Wählen Sie die Richtlinie und anschließend die Registerkarte DNS aus.

Damit die DNS-Suche weiterhin an die Verwaltungsschnittstelle gesendet wird, ohne dass eine statische Route hinzugefügt werden muss, muss "DNS-Suche über die Diagnose-/Verwaltungsschnittstelle aktivieren" angegeben werden. muss ausgewählt bleiben.

DNS-Konfiguration auf Plattformeinstellungen

Die Option zum Aktivieren der DNS-Suche über die Diagnose-/Management-Schnittstelle muss ebenfalls unverändert bleiben.

Konfiguration auf der FTD-CLI

> show interface management

Interface Management0/0 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 10 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address 0050.56b3.f75d, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

> show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol

GigabitEthernet0/0         unassigned      YES unset  administratively down up

GigabitEthernet0/1         unassigned      YES unset  administratively down up

GigabitEthernet0/2         unassigned      YES unset  administratively down up

Internal-Control0/0        127.0.1.1       YES unset  up                    up

Internal-Control0/1        unassigned      YES unset  up                    up

Internal-Data0/0           unassigned      YES unset  down                  up

Internal-Data0/0           unassigned      YES unset  up                    up

Internal-Data0/1           169.254.1.1     YES unset  up                    up

Internal-Data0/2           unassigned      YES unset  up                    up

Management0/0              203.0.113.130   YES unset  up                    up

ftd01# sh route management-only

Routing Table: mgmt-only

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

DNS-Konfiguration auf FTD CLI auf LINA-Seite

ftd01# sh run dns

dns domain-lookup management

DNS server-group DNS_Server_lab

retries 5

timeout 15

name-server 10.10.10.10 management

domain-name test.lab

DNS server-group DefaultDNS

dns-group DNS_Server_lab

Erfassung im Linux Expertenmodus, um den korrekten Fluss des DNS-Lookup-Verkehrs auf der Management-Schnittstelle zu bestätigen.

root@ftd01:/home/admin# tcpdump -i br1 port 53

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on br1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

20:20:33.623146 IP ftd01.60310 > 10.10.10.10.domain: 61954+ A? cisco.com. (27)

20:20:33.623533 IP ftd01.33417 > umbrella.domain: 20595+ PTR? 10.10.10.10.in-addr.arpa. (42)

20:20:48.660172 IP ftd01.60310 > 10.10.10.10.domain: 41252+ A? cisco.com. (27)

20:20:52.638426 IP ftd01.39304 > umbrella.domain: 20595+ PTR? 10.10.10.10.in-addr.arpa. (42)

20:21:09.669133 IP ftd01.47150 > umbrella.domain: 39343+ AAAA? ftd01. (23)

20:21:09.669305 IP ftd01.50173 > umbrella.domain: 57694+ AAAA? ftd01. (23)

20:21:11.659352 IP ftd01.48092 > umbrella.domain: 46478+ PTR? opendns.in-addr.arpa. (45)

20:21:14.673992 IP ftd01.58547 > umbrella.domain: 57694+ AAAA? ftd01. (23)

20:21:18.673371 IP ftd01.47607 > umbrella.domain: 39343+ AAAA? ftd01. (23)

20:21:18.695507 IP ftd01.60310 > 10.10.10.10.domain: 29973+ A? cisco.com. (27)

Mit diesem Nachweis kann bestätigt werden, dass die DNS-Suche auch dann weiter funktioniert, wenn der Management-Schnittstelle unter Linux keine statische Route hinzugefügt wird.