Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Management-Datenverkehrspfad in konvergenten Management-Schnittstellenbereitstellungen

Verifizierung

Schlussfolgerung

Referenzen

Einleitung

In diesem Dokument wird die IP-Adresse 203.0 .113.x beschrieben, die in der Ausgabe einiger Befehle in Secure Firewall Threat Defense (FTD) angezeigt wird.

Voraussetzungen

Anforderungen

Grundlegendes Produktwissen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Sicherer Firewall-Thread-Schutz (FTD) 7.4.x, 7.6.x verwaltet vom Secure Firewall Device Manager (FDM) oder Secure Firewall Management Center (FMC).

Hintergrundinformationen

Nach dem Software-Upgrade auf Version 7.4.x oder 7.6.x können Sie Änderungen in Bezug auf die IP-Adresse der Verwaltungsschnittstelle feststellen:

Anmerkung: Die Ausgaben in diesem Artikel sind für von FMC verwaltete FTDs relevant, wenn die Manager-Zugriffsschnittstelle keine Datenschnittstelle ist, und für von FDM verwaltete FTDs, wenn die Option "Use Unique Gateways for the Management Interface" (Eindeutige Gateways für die Verwaltungsschnittstelle verwenden) nicht konfiguriert ist.

Wenn eine Datenschnittstelle für den Manager-Zugriff verwendet wird, unterscheiden sich einige Details, wie der Verwaltungs-Datenverkehrspfad oder die Ausgabe des Befehls show network (Netzwerk anzeigen).

Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ändern der Manager-Zugriffsschnittstelle von "Management in Daten" im Kapitel: Geräteeinstellungen im Cisco Secure Firewall Management Center Device Configuration Guide, 7.6, und im Abschnitt "Configure the Management Interface" (Konfigurieren der Verwaltungsschnittstelle) im Kapitel: Schnittstellen im Konfigurationsleitfaden für den Cisco Secure Firewall Device Manager, Version 7.6

1. Die IP-Adresse lautet 203.0.113.x, wurde jedoch nicht manuell konfiguriert. Dies ist ein Beispiel für FTD, das auf allen Plattformen außer Firepower 4100/9300 ausgeführt wird:

> show nameif

Interface                Name                     Security

Management1/1            management                 0

> show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

…

Management1/1              203.0.113.130   YES           unset  up          up

> show interface Management

Interface Management1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 1000 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address 0053.500.2222, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Management 1/1

!

interface Management1/1

management-only

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

Die Verwaltungsschnittstelle von FTD, die auf Firepower 4100/9300 ausgeführt wird:

> show nameif

Interface                Name                     Security

…

Ethernet1/1              management                 0

> show interface ip brief

Interface                  IP-Address      OK?           Method Status      Protocol

…

Ethernet1/1                203.0.113.130   YES           unset  up          up

> show interface management

Interface Ethernet1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is EtherSVI, BW 1000 Mbps, DLY 10 usec

MAC address 0053.500.1111, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Ethernet 1/1

interface Ethernet1/1

management-only

nameif management

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

Anmerkung: Auf Firepower 4100/9300 können Sie ein dediziertes Ethernet x/y als benutzerdefinierte Management-Schnittstelle für Anwendungen erstellen. Daher lautet der Name der physischen Schnittstelle Ethernet x/y, nicht Managementx/y.

2. Diese IP-Adresse unterscheidet sich von der IP-Adresse, die in der Ausgabe des Befehls show network angezeigt wird:

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : firewall

Domains                   : www.example.org

DNS Servers               : 198.51.100.100

DNS from router           : enabled

Management port           : 8305

IPv4 Default route

Gateway                 : 192.0.2.1

==================[ management0 ]===================

Admin State               : enabled

Admin Speed               : sfpDetect

Operation Speed           : 1gbps

Link                      : up

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1500

MAC Address               : 00:53:00:00:00:01

---------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 192.0.2.100

Netmask                   : 255.255.255.0

Gateway                   : 192.0.2.1

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration             : Disabled

Die IP-Adresse 203.0.113.x wird der Verwaltungsschnittstelle als Teil der in Version 7.4.0 eingeführten Funktion für konvergente Verwaltungsschnittstellen (CMI) zugewiesen. Insbesondere schlägt die Software nach dem Software-Upgrade auf Version 7.4.x oder höher das Zusammenführen der Verwaltungs- und Diagnoseschnittstellen vor, wie im Abschnitt Management- und Diagnoseschnittstellen zusammenführen dargestellt. Wenn die Zusammenführung erfolgreich ist, wird der Name der Verwaltungsschnittstelle management und die interne IP-Adresse 203.0.113.x automatisch zugewiesen.

Management-Datenverkehrspfad in konvergenten Management-Schnittstellenbereitstellungen

Die IP-Adresse 203.0.113.x wird wie folgt verwendet, um Managementverbindungen von der Lina-Engine und zu externen Managementnetzwerken über die Chassis-Management-Schnittstelle0 bereitzustellen. Diese Konnektivität ist in Fällen, in denen Sie Lina-Dienste wie Syslog, DNS-Auflösung (Domain Name Resolution), Zugriff auf die Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungsserver (AAA) usw. konfigurieren, unerlässlich.

Dieses Diagramm zeigt eine grobe Übersicht des Management-Datenverkehrspfads von der Lina Engine zum externen Management-Netzwerk:

Wichtigste Punkte:

1. Die IP-Adresse 203.0.113.x mit der /29-Netzmaske wird unter der Schnittstelle mit der nameif-Verwaltung konfiguriert. In der Befehlsausgabe der show run-Schnittstelle ist diese Konfiguration jedoch nicht sichtbar:

> show interface Management

Interface Management1/1 "management", is up, line protocol is up

Hardware is en_vtun rev00, DLY 1000 usec

Input flow control is unsupported, output flow control is unsupported

MAC address bce7.1234.ab82, MTU 1500

IP address 203.0.113.130, subnet mask 255.255.255.248

…

> show running-config interface Management 1/1

!

interface Management1/1

management-only

nameif management

cts manual

propagate sgt preserve-untag

policy static sgt disabled trusted

security-level 0

Das Standard-Gateway 203.0.113.129-Netzwerk wird in der Management-Routing-Tabelle unter konfiguriert. Diese Standardroute ist in der Ausgabe des Befehls show route management-only ohne Argumente nicht sichtbar. Sie können die Route überprüfen, indem Sie die Adresse 0.0.0.0 angeben:

> show route management-only

Routing Table: mgmt-only

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, V - VPN

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, + - replicated route

SI - Static InterVRF, BI - BGP InterVRF

Gateway of last resort is not set

> show route management-only 0.0.0.0

Routing Table: mgmt-only

Routing entry for 0.0.0.0 0.0.0.0, supernet

Known via "static", distance 128, metric 0, candidate default path

Routing Descriptor Blocks:

* 203.0.113.129, via management

Route metric is 0, traffic share count is 1

> show asp table routing management-only

route table timestamp: 51

in   203.0.113.128   255.255.255.248 management

in   0.0.0.0         0.0.0.0         via 203.0.113.129, management

out  255.255.255.255 255.255.255.255 management

out  203.0.113.130   255.255.255.255 management

out  203.0.113.128   255.255.255.248 management

out  224.0.0.0       240.0.0.0       management

out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 203.0.113.129, management

out  0.0.0.0         0.0.0.0         via 0.0.0.0, identity

2. Die IP-Adresse 203.0.113.129 ist Linux-seitig konfiguriert und im Expertenmodus sichtbar und einer internen Schnittstelle zugeordnet, z.B. tap_M0:

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip route show 203.0.113.129/29

203.0.113.128/29 dev tap_M0 proto kernel scope link src 203.0.113.129

3. Unter Linux wird die IP-Adresse für das Chassis-Management der management0-Schnittstelle zugewiesen. Dies ist die IP-Adresse, die in der Ausgabe des Befehls show network (Netzwerk anzeigen) angezeigt wird:

> show network

===============[ System Information ]===============

Hostname                  : firewall

Domains                   : www.example.org

DNS Servers               : 198.51.100.100

DNS from router           : enabled

Management port           : 8305

IPv4 Default route

Gateway                 : 192.0.2.1

==================[ management0 ]===================

Admin State               : enabled

Admin Speed               : sfpDetect

Operation Speed           : 1gbps

Link                      : up

Channels                  : Management & Events

Mode                      : Non-Autonegotiation

MDI/MDIX                  : Auto/MDIX

MTU                       : 1500

MAC Address               : 00:53:00:00:00:01

---------------------[ IPv4 ]----------------------

Configuration             : Manual

Address                   : 192.0.2.100

Netmask                   : 255.255.255.0

Gateway                   : 192.0.2.1

----------------------[ IPv6 ]----------------------

Configuration             : Disabled

> expert

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip addr show management0

15: management0: <BROADCAST,MULTICAST,PROMISC,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000

link/ether 00:53:00:00:00:01 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.0.2.100/24 brd 192.0.2.255 scope global management0

valid_lft forever preferred_lft forever

…

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ ip route show default

default via 192.0.2.1 dev management0

4. Es gibt eine dynamische Portadressenumwandlung (PAT) an der management0-Schnittstelle, die die Quell-IP-Adresse in die IP-Adresse der management0-Schnittstelle übersetzt. Die dynamische PAT wird durch die Konfiguration einer iptables-Regel mit der Aktion MASQUERADE auf der management0-Schnittstelle erreicht:

admin@KSEC-FPR3100-2:~$ sudo iptables -t nat -L -v -n

Password:

…

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 49947 packets, 2347K bytes)

pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

6219  407K MASQUERADE  all  --  *      management0+  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0

Verifizierung

In diesem Beispiel ist CMI aktiviert, und in den Plattformeinstellungen ist die DNS-Auflösung über die Verwaltungsschnittstelle konfiguriert:

> show management-interface convergence

management-interface convergence

> show running-config dns

dns domain-lookup management

DNS server-group DefaultDNS

DNS server-group ciscodns

name-server 198.51.100.100 management

dns-group ciscodns

Die Paketerfassungen werden an den Schnittstellen Lina management, Linux tap_M0 und management0 konfiguriert:

> show capture

capture dns type raw-data interface management [Capturing - 0 bytes]

match udp any any eq domain

> expert

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i tap_M0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on tap_M0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

> expert

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i management0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

Eine ICMP-Echoanfrage an einen voll qualifizierten Beispieldomänennamen (FQDN) generiert eine DNS-Anfrage von der Lina-Engine. Die Paketerfassung in der Lina-Engine und der Linux tap_M0-Schnittstelle zeigt die Initiator-IP-Adresse 203.0.113.130 an, die die CMI-IP-Adresse der Verwaltungsschnittstelle ist:

> ping interface management www.example.org

Please use 'CTRL+C' to cancel/abort...

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 198.51.100.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 120/122/130 ms

> show capture dns

2 packets captured

1: 23:14:22.562303       203.0.113.130.45158 > 198.51.100.100.53:  udp 29

2: 23:14:22.595351       198.51.100.100.53 > 203.0.113.130.45158:  udp 45

2 packets shown

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i tap_M0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on tap_M0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

23:14:22.570892 IP 203.0.113.130.45158 > 198.51.100.100.53: 38323+ A? www.example.org. (29)

23:14:22.603902 IP 198.51.100.100.53 > 203.0.113.130.45158: 38323 1/0/0 A 198.51.100.254(45)

Die auf der management0-Schnittstelle erfassten Pakete zeigen die IP-Adresse der management0-Schnittstelle als Initiator-IP-Adresse an. Dies ist auf die dynamische PAT zurückzuführen, die im Abschnitt "Management Traffic Path in Converged Management Interface Deployments" beschrieben wird:

admin@firewall:~$ sudo tcpdump -n -i management0 udp and port 53

Password:

HS_PACKET_BUFFER_SIZE is set to 4.

tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode

listening on management0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes

23:14:22.570927 IP 192.0.2.100.45158 > 198.51.100.100.53: 38323+ A? www.example.org. (29)

23:14:22.603877 IP 198.51.100.100.53 > 192.0.2.100.45158: 38323 1/0/0 A 198.51.100.254 (45)

Schlussfolgerung

Wenn CMI aktiviert ist, wird die IP-Adresse 203.0.113.x automatisch zugewiesen und intern von der Software verwendet, um die Verbindung zwischen der Lina-Engine und dem externen Managementnetzwerk herzustellen. Sie können diese IP-Adresse ignorieren.

Die IP-Adresse, die in der Ausgabe des Befehls show network (Netzwerk anzeigen) angezeigt wird, bleibt unverändert und ist die einzige gültige IP-Adresse, die Sie als FTD-Management-IP-Adresse bezeichnen müssen.

Referenzen

- Zusammenführen der Management- und Diagnoseschnittstellen

- Konfigurationsleitfaden für Cisco Secure Firewall Management Center-Geräte, 7.6

- Konfigurationsleitfaden für Cisco Secure Firewall Device Manager, Version 7.6