Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Funktion 1: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei Verbindungsversuchen mit rein internen (ungültigen) VPN-Services

Funktion 2: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei Angriffen auf VPN-Clients für den Remote-Zugriff

Funktion 3: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei VPN-Authentifizierungsfehlern für den Remote-Zugriff

Überprüfung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird der Prozess der Konfiguration der Bedrohungserkennung für Remote Access VPN-Services auf Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD) beschrieben.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt Ihnen, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Remote Access VPN (RAVPN) auf FTD

Anforderungen

Diese Funktionen zur Erkennung von Sicherheitsrisiken werden von den nachfolgend aufgeführten Cisco Secure Firewall Threat Defense-Versionen unterstützt:

- 7.0 version train -> unterstützt in 7.0.6.3

Verwendete Komponenten

Die in diesem Dokument beschriebenen Informationen basieren auf den folgenden Hardware- und Softwareversionen:

- Cisco Secure Firewall Threat Defense Virtual Version 7.0.6.3

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Funktionen zur Erkennung von Sicherheitsrisiken für Remotezugriff-VPN-Dienste ermöglichen Ihnen den Schutz vor den folgenden Szenarien:

1. Verbindungsversuche zur Ungültigerklärung von Remotezugriff-VPN-Services. Das heißt, es wird versucht, eine Verbindung zu Diensten herzustellen, die nur für den internen Gebrauch bestimmt sind.

2. Client-Initiation-Angriffe, bei denen der Angreifer die Verbindung zu einem VPN-Headend für Remote-Zugriff wiederholt von einem einzelnen Host aus startet, jedoch nicht abschließt.

3. Wiederholte fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche für Remotezugriff-VPN-Dienste (Brute-Force-Angriffe durch Benutzername/Kennwort-Scanning).

Diese Angriffe können selbst dann, wenn sie keinen Zugriff erhalten, Rechenressourcen belegen und verhindern, dass gültige Benutzer eine Verbindung zu den Remotezugriffs-VPN-Diensten herstellen.

Wenn Sie diese Dienste aktivieren, führt die sichere Firewall automatisch eine Warnung für den Host (die IP-Adresse) aus, der die konfigurierten Schwellenwerte überschreitet, um weitere Versuche zu verhindern, bis Sie die Warnung für die IP-Adresse manuell entfernen.

Hinweis: Alle Dienste zur Erkennung von Sicherheitsrisiken für das Remotezugriffs-VPN sind standardmäßig deaktiviert.

Konfigurieren

Hinweis: Die Konfiguration dieser Funktionen auf Secure Firewall Threat Defense wird derzeit nur über FlexConfig unterstützt.

1. Melden Sie sich beim Secure Firewall Management Center an.

2. Um das FlexConfig-Objekt zu konfigurieren, navigieren Sie zu Objects > Object Management > FlexConfig > FlexConfig-Objekt, und klicken Sie dann auf Add FlexConfig-Objekt.

3. Fügen Sie nach dem Öffnen des Fensters Add FlexConfig Object (FlexConfig-Objekt hinzufügen) die erforderliche Konfiguration hinzu, um die Funktionen zur Erkennung von Sicherheitsrisiken für das Remote Access-VPN zu aktivieren:

- FlexConfig-Objektname: enable-threat-detection-ravpn

- FlexConfig-Objektbeschreibung: Aktivieren der Bedrohungserkennung für VPN-Dienste mit Remote-Zugriff

- Bereitstellung: einmal

- Typ: Anhängen.

- Textfeld: Fügen Sie die Befehle des "Threat Detection Service" hinzu, die auf den im Folgenden beschriebenen verfügbaren Funktionen basieren.

Hinweis: Sie können die drei verfügbaren Funktionen zur Erkennung von Sicherheitsrisiken für das Remote Access-VPN mit demselben FlexConfig-Objekt aktivieren oder für jede zu aktivierende Funktion ein FlexConfig-Objekt einzeln erstellen.

Funktion 1: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei Verbindungsversuchen mit rein internen (ungültigen) VPN-Services

Um diesen Dienst zu aktivieren, fügen Sie den Befehl invalid-vpn-access des Bedrohungserkennungsdiensts in das Textfeld für das FlexConfig-Objekt ein.

Funktion 2: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei Angriffen auf VPN-Clients für den Remote-Zugriff

Um diesen Service zu aktivieren, fügen Sie den Befehl Threat Detection Service remote-access-client-initiations hold-down <minutes> threshold <count> im Textfeld für das FlexConfig-Objekt hinzu, wobei Folgendes gilt:

- hold-down <Minuten> definiert den Zeitraum nach dem letzten Initiierungsversuch, in dem aufeinander folgende Verbindungsversuche gezählt werden. Wenn die Anzahl der aufeinander folgenden Verbindungsversuche den konfigurierten Grenzwert innerhalb dieses Zeitraums erreicht, wird die IPv4-Adresse des Angreifers ignoriert. Sie können diesen Zeitraum zwischen 1 und 1440 Minuten einstellen.

- threshold <count> ist die Anzahl der Verbindungsversuche, die innerhalb der Haltezeit erforderlich sind, um einen Shun auszulösen. Sie können einen Schwellenwert zwischen 5 und 100 festlegen.

Beträgt die Haltezeit beispielsweise 10 Minuten und der Grenzwert 20 Minuten, wird die IPv4-Adresse automatisch ignoriert, wenn innerhalb von 10 Minuten 20 aufeinander folgende Verbindungsversuche unternommen werden.

Hinweis: Bei der Festlegung der Hold-Down- und Schwellenwerte ist die NAT-Nutzung zu berücksichtigen. Wenn Sie PAT verwenden, wodurch viele Anfragen von derselben IP-Adresse möglich sind, sollten Sie höhere Werte in Betracht ziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass gültigen Benutzern genügend Zeit für eine Verbindung zur Verfügung steht. In einem Hotel können beispielsweise zahlreiche Benutzer in kurzer Zeit versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Funktion 3: Erkennung von Sicherheitsrisiken bei VPN-Authentifizierungsfehlern für den Remote-Zugriff

Um diesen Service zu aktivieren, fügen Sie den Befehl Threat Detection Service remote-access-authentication hold-down<minutes> threshold <count> im Textfeld für das FlexConfig-Objekt hinzu, wobei Folgendes gilt:

- hold-down <Minuten> definiert den Zeitraum nach dem letzten fehlgeschlagenen Versuch, in dem aufeinander folgende Fehler gezählt werden. Wenn die Anzahl der aufeinander folgenden Authentifizierungsfehler den konfigurierten Grenzwert innerhalb dieses Zeitraums erreicht, wird die IPv4-Adresse des Angreifers ignoriert. Sie können diesen Zeitraum zwischen 1 und 1440 Minuten einstellen.

- threshold <count> ist die Anzahl der fehlgeschlagenen Authentifizierungsversuche, die innerhalb der Haltezeit erforderlich sind, um einen Shun auszulösen. Sie können einen Schwellenwert zwischen 1 und 100 festlegen.

Beträgt die Haltezeit beispielsweise 10 Minuten und der Schwellenwert 20, wird die IPv4-Adresse automatisch ignoriert, wenn innerhalb von 10 Minuten 20 aufeinander folgende Authentifizierungsfehler auftreten.

Hinweis: Bei der Festlegung der Hold-Down- und Schwellenwerte ist die NAT-Nutzung zu berücksichtigen. Wenn Sie PAT verwenden, wodurch viele Anfragen von derselben IP-Adresse möglich sind, sollten Sie höhere Werte in Betracht ziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass gültigen Benutzern genügend Zeit für eine Verbindung zur Verfügung steht. In einem Hotel können beispielsweise zahlreiche Benutzer in kurzer Zeit versuchen, eine Verbindung herzustellen.

Hinweis: Authentifizierungsfehler über SAML werden noch nicht unterstützt.

Diese Beispielkonfiguration aktiviert die drei verfügbaren Dienste zur Erkennung von Sicherheitsrisiken für das VPN mit Remotezugriff mit einer Haltezeit von 10 Minuten und einem Schwellenwert von 20 für Clientinitiierungsversuche und fehlgeschlagene Authentifizierungsversuche. Konfigurieren Sie die Halte- und Schwellenwerte entsprechend Ihren Anforderungen an die Umgebung.

In diesem Beispiel wird ein einzelnes FlexConfig-Objekt verwendet, um die drei verfügbaren Funktionen zu aktivieren.

threat-detection service invalid-vpn-access

threat-detection service remote-access-client-initiations hold-down 10 threshold 20

threat-detection service remote-access-authentication hold-down 10 threshold 20

4. Speichern des FlexConfig-Objekts

5. Navigieren Sie zu Devices > FlexConfig, und wählen Sie die FlexConfig-Richtlinie aus, die Ihrer sicheren Firewall zugewiesen ist.

6. Wählen Sie aus den verfügbaren FlexConfig-Objekten, die im linken Bereich angezeigt werden, das FlexConfig-Objekt, das Sie in Schritt 3 konfiguriert haben, aus, klicken Sie auf ">", und speichern Sie die Änderungen.

7. Stellen Sie die Änderungen bereit, und überprüfen Sie sie.

Überprüfung

Um Statistiken für RAVPN-Dienste zur Erkennung von Bedrohungen anzuzeigen, melden Sie sich bei der CLI des FTD an, und führen Sie den Befehl show threat-detection service [service] [entries|details] aus. Dabei kann es sich um folgenden Dienst handeln: remote-access-authentication, remote-access-client-initiations oder invalid-vpn-access.

Sie können die Ansicht weiter einschränken, indem Sie die folgenden Parameter hinzufügen:

- Einträge - Zeigt nur die Einträge an, die vom Bedrohungserkennungsdienst verfolgt werden. Beispielsweise die IP-Adressen, bei denen die Authentifizierung fehlgeschlagen ist.

- details - Zeigt sowohl Servicedetails als auch Serviceeinträge an.

Führen Sie den Befehl show threat-detection service (Dienst zur Erkennung von Bedrohungen anzeigen) aus, um Statistiken aller aktivierten Dienste zur Erkennung von Bedrohungen anzuzeigen.

ciscoftd# show threat-detection service

Service: invalid-vpn-access State : Enabled     Hold-down : 1 minutes

Threshold : 1

Stats:

failed      :          0

blocking    :          0

recording   :          0

unsupported :          0

disabled    :          0

Total entries: 0

Service: remote-access-authentication State : Enabled     Hold-down : 10 minutes

Threshold : 20

Stats:

failed      :          0

blocking    :          1

recording   :          4

unsupported :          0

disabled    :          0

Total entries: 2

Name: remote-access-client-initiations State : Enabled

Hold-down : 10 minutes

Threshold : 20

Stats:

failed      :          0

blocking    :          0

recording   :          0

unsupported :          0

disabled    :          0

Total entries: 0

Um weitere Details zu potenziellen Angreifern anzuzeigen, die für den Authentifizierungsdienst für den Remote-Zugriff verfolgt werden, führen Sie den Befehl show threat-detection service <service> entries aus.

ciscoftd# show threat-detection service remote-access-authentication entries

Service: remote-access-authentication

Total entries: 2

Idx Source              Interface            Count          Age        Hold-down

--- ------------------- -------------------- -------------- ---------- ---------

1 192.168.100.101/ 32              outside              1        721         0

2 192.168.100.102/ 32              outside              2        486       114

Total number of IPv4 entries: 2

NOTE: Age is in seconds since last reported. Hold-down is in seconds remaining.

Um die allgemeinen Statistiken und Details eines bestimmten Remotezugriffs-VPN-Diensts zur Erkennung von Bedrohungen anzuzeigen, führen Sie den Befehl show threat-detection service <service> details aus.

ciscoftd# show threat-detection service remote-access-authentication details

Service: remote-access-authentication

State     : Enabled

Hold-down : 10 minutes

Threshold : 20

Stats:

failed      :          0

blocking    :          1

recording   :          4

unsupported :          0

disabled    :          0

Total entries: 2

Idx Source              Interface            Count          Age        Hold-down

--- ------------------- -------------------- -------------- ---------- ---------

1 192.168.100.101/ 32              outside              1        721         0

2 192.168.100.102/ 32              outside              2        486       114

Total number of IPv4 entries: 2

NOTE: Age is in seconds since last reported. Hold-down is in seconds remaining.

Hinweis: In den Einträgen werden nur die IP-Adressen angezeigt, die vom Dienst zur Erkennung von Sicherheitsrisiken verfolgt werden. Wenn eine IP-Adresse die Bedingungen erfüllt, die vermieden werden sollen, erhöht sich die Blockierungsanzahl, und die IP-Adresse wird nicht mehr als Eintrag angezeigt.

Darüber hinaus können Sie Shuns überwachen, die von den VPN-Diensten angewendet werden, und Shuns für eine einzelne IP-Adresse oder alle IP-Adressen entfernen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:

- show shun [ip_address]

Zeigt nicht autorisierte Hosts an, einschließlich Hosts, die automatisch durch die Erkennung von Sicherheitsrisiken für VPN-Services oder manuell mithilfe des Befehls "shun" ausgeschlossen werden. Optional können Sie die Ansicht auf eine bestimmte IP-Adresse beschränken.

- no shun ip_address [interface if_name]

Entfernt den Shun nur von der angegebenen IP-Adresse. Sie können optional den Schnittstellennamen für die Weiterleitung angeben, wenn die Adresse auf mehr als einer Schnittstelle weitergeleitet wird und Sie die Weiterleitung auf einigen Schnittstellen beibehalten möchten.

- Klarsichtzeichen

Entfernt die Verknüpfung von allen IP-Adressen und Schnittstellen.

Hinweis: IP-Adressen, die von der Erkennung von Sicherheitsrisiken für VPN-Services ausgeschlossen werden, werden nicht im Befehl show threat-detection shun angezeigt, der nur für die Suche nach Sicherheitsrisiken gilt.

Weitere Informationen zu den einzelnen Befehlsausgaben und den verfügbaren Syslog-Meldungen zu den Erkennungsdiensten für Remote-Access-VPNs finden Sie im Dokument zur Befehlsreferenz.

Zugehörige Informationen

- Weitere Unterstützung erhalten Sie vom Technical Assistance Center (TAC). Ein gültiger Support-Vertrag ist erforderlich: Weltweiter Kontakt für den Cisco Support.

- Besuchen Sie auch die Cisco VPN Community hier.

- Technischer Support und Downloads von Cisco