Inhalt

Einleitung

Gibt es Möglichkeiten, den Fortschritt eines laufenden Service-Upgrades außerhalb der FMC-GUI zu überwachen?

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Anweisungen

Push-Upgrade von der FMC-GUI

Geben Sie die Root-Aufforderung des Geräts ein.

Zum Verzeichnis navigieren, das mit dem Upgrade verknüpft ist

Überprüfen Sie im Verzeichnis die vorhandene Datei status.log.

Zusätzliche Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie den Fortschritt eines Geräte-Upgrades mit Firepower Threat Defense (FTD) oder Firewall Management Center (FMC) über die CLI überwachen.

Gibt es Möglichkeiten, den Fortschritt eines laufenden Service-Upgrades außerhalb der FMC-GUI zu überwachen?

Ja, der Fortschritt eines laufenden Upgrades kann über die CLI des Geräts überwacht werden. Wenn ein Upgrade an ein von einem FMC verwaltetes Gerät (oder das FMC selbst) weitergeleitet wird, wird ein mit dem Upgrade verknüpftes Verzeichnis auf dem Gerät erstellt. Dieses Verzeichnis enthält eine Datei status.log, die während des gesamten Upgrades auf ihren Fortschritt überwacht werden kann. Diese Anweisungen erläutern, wie Sie über die Kommandozeile auf den Status eines Upgrades zugreifen und diesen überwachen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Firepower Threat Defense (FTD)

- Firewall Management Center (FMC)

Verwendete Komponenten

- FMC 4600 Version 7.2.5

- FTD 2110 Version 7.0.4

- Hinweis: Die Anweisungen gelten für alle FTD-/FMC-Versionen.

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Anweisungen

Push-Upgrade von der FMC-GUI

Das Upgrade muss von der FMC-GUI per Push durchgeführt werden, bevor das Upgrade-Verzeichnis über die Geräte-CLI verfügbar wird.

Geben Sie die Root-Aufforderung des Geräts ein.

Geben Sie an der Eingabeaufforderung expert gefolgt von sudo su und dem Kennwort ein, um root einzugeben, unabhängig davon, ob eine Verbindung über SSH oder die Konsole zum Gerät besteht:

CLI-Aufforderungen

Zum Verzeichnis navigieren, das mit dem Upgrade verknüpft ist

FTD: Das Verzeichnis ist /ngfw/var/log/sf/Cisco_FTD_SSP_FP2K_Upgrade-7.2.5

FTD-Verzeichnisbeispiel

FMC: Das Verzeichnis ist /var/log/sf/Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Patch-7.2.5.2

Beispiel für FMC-Verzeichnis

Hinweis: Der endgültige Teil des Verzeichnispfads hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter Software, Plattform und Version.

Überprüfen Sie im Verzeichnis die vorhandene Datei status.log.

Befehl: tail -f status.log

FTD:

FTD-Status.log

FMC:

FMC-Status.log

Hinweis: Die Datei status.log wird im Verlauf des Upgrades automatisch aktualisiert.

Zusätzliche Informationen

FMC Version 7.2+ bietet jetzt die Möglichkeit, den Upgrade-Fortschritt von verwalteten Geräten direkt über die FMC-GUI zu überwachen. Sobald ein Update per Push übermittelt wurde, navigieren Sie zur Registerkarte FMC GUI Notification, und suchen Sie nach der mit dem Upgrade verbundenen Aufgabe. Durch Klicken auf die Option View details (Details anzeigen) wird ein für die Aktualisierung spezifisches Überwachungsfenster geöffnet.

Upgrade-Aufgabe für FMC-GUI

Das Überwachungsfenster enthält nützliche Informationen für das laufende Upgrade. Die Informationen umfassen Upgrade-Details, Upgrade-Phasen, Fortschrittsanteile und Protokolldetails aus der Datei status.log.

Überwachungsfenster für FMC-GUI-Upgrade