Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Analyse

Fallbeispiel

Erläuterung

Problemumgehung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, warum die Schnittstellenreihenfolge für Inline-Sets unterschiedlich ist, auch wenn die Schnittstellenbenennungskonvention für alle Sets gleich ist.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD)

- Secure Firewall Management Center (FMC)

- Erweiterbares Secure Firewall-Betriebssystem (FXOS)

- REST-API

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Secure Firewall Threat Defense Version 7.2.5.1

- Secure Firewall Manager Center Version 7.2.5.1

- Erweiterbares Secure Firewall-Betriebssystem 2.12(1.48)

- Secure Firewall Chassis Manager (FCM)

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Analyse

Fallbeispiel

Für dieses Beispiel wird ein FTD mit sechs (6) Schnittstellen in Inline-Paaren aufgebaut:

Ethernet1/1 (Inside-A)

Ethernet1/2 (Outside-A)

Ethernet1/3 (Inside-B)

Ethernet1/4 (Outside-B)

Ethernet1/5 (Inside-C)

Ethernet1/6 (Outside-C)

FTD-Schnittstellenliste

Die Inline-Sets sollen für jedes Paar von Innen nach Außen konfiguriert werden. Daraus ergibt sich die folgende Konfiguration:

Inline Set A: Inside-A <-> Outside-A

Inline Set B: Inside-B <-> Outside-B

Inline Set C: Inside-C <-> Outside-C

Benutzer erwarten, dass die Reihenfolge der Schnittstellen in alphabetischer Reihenfolge durch den logischen Namen der Schnittstelle oder den physischen Namen der Schnittstelle angezeigt wird. Diese Einstellung führt jedoch zu einer anderen Reihenfolge, wie sie im nächsten Bild angezeigt wird:

FTD-Inline-Sets

Benutzer stellen fest, dass die Inline-Gruppe C eine andere Reihenfolge als die beiden anderen Inline-Gruppen hat.

Hinweis: Es ist wichtig zu beachten, dass die Inline Set Interface Pair-Bestellung keine Kommunikations- oder Betriebsprobleme verursacht, sie kann jedoch aus ästhetischen Gründen bedenklich sein.

Erläuterung

Die Reihenfolge der Inline-Sets wird nicht anhand des Namens, sondern anhand der ID zugewiesen, die über die REST-API überprüft wird.

Schritt 1: Um dies zu überprüfen, muss auf den FMC REST-API-Explorer zugegriffen werden. Dies wird durch Zugriff auf die nächste URL-Syntax erreicht:

https://FMC  IP/api/api-explorer

FMC REST-API-Explorer

Schritt 2: Navigieren Sie zu Geräte, und erweitern Sie das Menü.

Menü Geräte

Schritt 3: Navigieren Sie zur GET-Option für:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets

Inline Sets GET-Option

Schritt 4: Klicke auf die Schaltfläche "Try it Out".

Inline Set GET Try Out-Taste

Schritt 5: Ersetzen Sie das Feld containerUUID durch die FTD UUID (diese wird durch den Befehl in dershow version FTD-Befehlszeile angezeigt) und klicken Sie auf Ausführen.

Ausführung von Inline Sets

Schritt 6: Blättern Sie nach unten zum Antworttext, und kopieren Sie die ID der Schnittstelle, die für die Fehlerbehebung erforderlich ist. In diesem Fall handelt es sich um Inline Set C.

"id": "005056B3-BB52-0ed3-0000-021474837838",

Inline-Sets GET-Antworttext

Schritt 7. Navigieren Sie zur GET-Option für:

/api/fmc_config/v1/domain/{domainUUID}/devices/devicerecords/{containerUUID}/inlinesets/{objectId}

Inline-Sets GET-Objekt-ID

Schritt 8: Klicke auf die Schaltfläche "Try it Out".

Inline Sets GET-Objekt-ID Ausprobieren

Schritt 9. Ersetzen Sie das objectId-Feld durch die in Schritt 6 verwendete ID und die containerUUID durch die in Schritt 5 verwendete FTD-UUID. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Ausführen.

Ausführung der Inline Sets GET-Objekt-ID

Schritt 10. Validieren Sie den Antworttext der REST-API-Abfrage.

Inline-Sets GET-Objekt-ID Antworttext

Die Schnittstelle Ethernet1/6 wird als erste Komponente des Inline-Sets hinzugefügt, während Ethernet1/5 als zweite Komponente hinzugefügt wird. Dies liegt daran, dass die zugewiesene Schnittstellen-ID für Ethernet1/6 alphabetisch niedriger ist als Ethernet1/5. Dies validiert die Logik, die das FMC für die Schnittstellenzuweisung bei Inline-Sets verwendet.

Problemumgehung

Die Schnittstellen-ID wird von FXOS zum Zeitpunkt der Erstellung des logischen Geräts zugewiesen, sodass die Schnittstellen auf FXOS-Ebene entfernt und in der gewünschten Reihenfolge gelesen werden müssen, damit die ID erneut zugewiesen werden kann.

Warnung: Die nächste Problemumgehung gilt nur für die Serien FPR4100 und FPR9300. Für jede andere Secure Firewall-Hardware muss ein Image erstellt werden. Außerdem führt diese Problemumgehung zu einer Unterbrechung des Datenverkehrs. In diesem Sinne werden FMC-, FTD- und FXOS-Backups sowie ein geplantes Wartungsfenster dringend empfohlen.

Schritt 1: Melden Sie sich beim FMC an, und löschen Sie die problematische Inline-Gruppe auf dem nächsten Pfad:

Devices > Device Management > Edit the desired FTD > Inline Sets.

Löschen der Inline-Gruppe

Schritt 2: Speichern und Bereitstellen von Änderungen

Bereitstellung von Inline Set-Löschung

Schritt 3: Melden Sie sich beim FCM des Geräts an, navigieren Sie zu Logical Devices (Logische Geräte), und bearbeiten Sie das gewünschte Logical Device (Logisches Gerät).

Bearbeiten logischer Geräte

Schritt 4: Entfernen Sie beide Schnittstellen des problematischen Inline-Sets, in diesem Beispiel Ethernet1/5 und Ethernet1/6, und speichern Sie die Änderungen.

Entfernen der Inline Set-Schnittstelle

Schritt 5: Navigieren Sie auf FMC zu Devices > Device Management (Geräte > Geräteverwaltung), bearbeiten Sie die gewünschte FTD, und navigieren Sie zur Registerkarte Interfaces (Schnittstellen), klicken Sie auf die Schaltfläche Sync Device (Gerät synchronisieren), speichern Sie die Änderungen, und stellen Sie sie bereit.

FTD-Inline-Synchronisierung nach Entfernung

Schritt 6: Bearbeiten Sie das logische Gerät erneut, fügen Sie die erste Schnittstelle (Ethernet1/5) erneut hinzu, und speichern Sie die Änderungen.

Erste Inline Set-Schnittstelle hinzufügen

Schritt 7. Klicken Sie auf die Sync Device Schaltfläche, speichern Sie die Änderungen, und stellen Sie sie erneut bereit.

FTD-Synchronisierung nach dem Hinzufügen der ersten Schnittstelle

Schritt 8: Bearbeiten Sie das logische Gerät erneut, fügen Sie die erste Schnittstelle (Ethernet1/6) noch einmal hinzu, und speichern Sie die Änderungen.

Zweite Inline Set-Schnittstelle hinzufügen

Schritt 9. Wiederholen Sie Schritt 5, indem Sie auf die Sync Device Schaltfläche klicken, die Änderungen speichern und dann bereitstellen.

FTD-Synchronisierung nach dem Hinzufügen der zweiten Schnittstelle

Schritt 10. Konfigurieren Sie die Schnittstellen mit den gleichen Parametern wie zuvor, und fügen Sie den Inline-Satz erneut hinzu.

Konfiguration des Inline-Sets

Diesmal wird die Reihenfolge der Inline-Sets der Schnittstelle auf die erwartete Weise angezeigt. Speichern Sie die Änderungen, und stellen Sie sie ein letztes Mal bereit.

Hinweis: Der Fallbeispiel-Abschnitt dieses Dokuments muss noch einmal ausgeführt werden, um zu überprüfen, ob die Schnittstellen-IDs jetzt in der richtigen Reihenfolge vorliegen.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco