Inhalt

Problem

Nach der erfolgreichen Installation des Hotfix CY (Cisco_Secure_FW_Mgmt_Center_Hotfix_CY-7.6.5.1-2.sh.REL.tar) auf dem Firewall Management Center (FMC) mit der Version 7.6.5-106 zeigt die Versionsnummer in der Benutzeroberfläche (UI) und die Ausgabe des Befehls show version weiterhin 7.6.5-106 an, anstatt die Hotfix-Version wiederzugeben. Die Installation wurde fehlerfrei abgeschlossen, es ist jedoch ungewiss, ob die Versionsnummer geändert werden muss, um der Hotfix-Installation Rechnung zu tragen.

> show version

-------------------[ FMC1600-4 ]--------------------

Model                     : Cisco Secure Firewall Management Center 1600 (66) Version 7.6.5 (Build 106)

UUID                      : 12345678-1234-1234-1234-1234567890

Rules update version      : 2026-07-29-001-vrt

LSP version               : lsp-rel-20260729-2041

VDB version               : 406

----------------------------------------------------

Umwelt

FMC Version 7.6.5-106. Andere Softwareversionen können ebenfalls betroffen sein.

Auflösung

Dieses Verhalten wird für FMC- (und FTD-) Hotfix-Installationen erwartet. Wenn ein Hotfix installiert ist (z. B. 7.6.5.1-2 über 7.6.5 Build 106), bleiben die Softwareversion/der Build in der Benutzeroberfläche und die Ausgabe des Befehls show version die Basisversion (7.6.5-106). Hotfixes werden separat überprüft und ändern die angezeigte Basisversionszeichenfolge nicht.

Überprüfen der Hotfix-Installation

Um zu bestätigen, dass der Hotfix auf der Firewall installiert ist, überprüfen Sie den Patch-Verlauf über die FMC-CLI wie folgt:

1. In den Expertenmodus wechseln:

> expert

2. Patch-Verlauf anzeigen:

device:~$ cat /etc/sf/patch_history_detailed

[250424 08:16:59.099] Install 7.4.2-172

[260302 03:02:19.459] Upgrade 7.4.5-2

[260804 12:38:10:676] Upgrade 7.6.5-106

[260804 12:50:53:636] Hotfix Hotfix_CY-2

Zusätzliche Überlegungen

Wenn Sie die "Bereitschaftsprüfung" für zukünftige Upgrades verwenden, bestimmt sie den Hotfix-Status aus dem Patch-Verlauf (nicht der UI-Versionszeichenfolge). Dieses Verhalten ist also normal und hat keine Auswirkungen auf Upgrades.

Ursache

Dieses Verhalten wurde für FMC-Hotfix-Installationen entwickelt. Das System verwaltet die Anzeige der Basissoftware-Version und verfolgt die Hotfix-Installationen separat im Patch-Verlauf.

Verwandte Inhalte

- Cisco Secure Firewall Threat Defense Hotfix - Versionshinweise

- Technischer Support und Downloads von Cisco

- Cisco Bug-ID CSCwb10571