Inhalt

Problem

Die Plattformeinstellungen im Firewall Management Center (FMC) erlauben nur die Eingabe von IP-Adressen für das Konfigurationsfeld des SMTP-Servers. Bei Verwendung von Microsoft Exchange Online ist für die Konfiguration jedoch die Verwendung eines vollqualifizierten Domänennamens (Fully Qualified Domain Name, FQDN) anstelle einer IP-Adresse erforderlich. Diese Einschränkung verhindert eine ordnungsgemäße SMTP-Serverkonfiguration für Umgebungen, die auf Microsoft Exchange Online-Services basieren, da das System keine FQDN-Einträge im Feld "SMTP-Server" in den Plattformeinstellungen akzeptiert.

FQDN_not_supported_for_SNMP_Server.png

Umwelt

- Firewall Management Center (FMC) 7.4. Andere Softwareversionen können ebenfalls betroffen sein.

Auflösung

- Diese Funktion wird derzeit nicht unterstützt.

- Erweiterung Cisco Bug-ID CSCwu25196 wurde abgelegt.

Ursache

Die Schnittstelle für die Plattformeinstellungen in FirePOWER Management Center enthält eine Einschränkung, die die SMTP-Serverkonfiguration auf das IP-Adressformat beschränkt und die Eingabe von FQDNs verhindert, die für Microsoft Exchange Online SMTP-Dienste erforderlich sind.

Verwandte Inhalte

- Technischer Support und Downloads von Cisco