Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Bearbeiten der IP-Adresse oder des Hostnamens des Secure Firewall Management Center in Firepower Threat Defense beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

- Die Firepower Threat Defense (FTD) muss vollständig beim Secure Firewall Management Center (FMC) registriert sein.

- Die neue IP muss von der Kontrollebene aus erreichbar sein.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Firepower Threat Defense 7.2.4

- Secure Firewall Management Center 7.2.5

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Gelegentlich ist es erforderlich, die IP-Adresse oder den Hostnamen des Secure Firewall Management Center zu bearbeiten. Diese Anforderung kann durch Neukonfigurationen des Netzwerks, Änderungen bei Namenskonventionen, Änderungen des IP-Adressschemas oder bei der Ersteinrichtung entstehen, wenn eine IP-Adresse oder ein Hostname vorübergehend zugewiesen wurde.

Lösung

Bei der Änderung der IP-Adresse oder des Hostnamens des Secure Firewall Management Center muss sichergestellt werden, dass entsprechende Änderungen an der Befehlszeilenschnittstelle (CLI) der angeschlossenen FirePOWER Threat Defense (FTD)-Geräte vorgenommen werden, um die Konsistenz zu gewährleisten. Obwohl in den meisten Fällen die Managementverbindung zwischen den Firepower Threat Defense-Geräten und dem Management Center automatisch neu gestartet wird, ohne dass die IP-Adresse oder der Hostname des Secure Management Center auf den Geräten aktualisiert werden müssen, gibt es ein bestimmtes Szenario, in dem ein manueller Eingriff erforderlich ist: Dies ist der Fall, wenn das FirePOWER Threat Defense-Gerät ursprünglich mit dem Management Center verknüpft war und nur die NAT-ID (Network Address Translation) zur Identifizierung verwendet.

Vorgehensweise

Syntaxbeschreibung

Identifikator: Gibt die Kennung (UUID) des Verwaltungscenters an. Verwenden Sie den Befehl show managers, um die Kennung anzuzeigen (Version 7.2 oder höher), oder rufen Sie die UUID über den CLI-Befehl show version ab.

hostname: Ändert den Hostnamen/die IP-Adresse.

Anzeigename: Ändert den Anzeigenamen.

Schritt 1:

Zeigen Sie in der Firepower Threat Defense CLI die Secure Firewall Management Center-ID mit dem Befehl show managers an.

> show managers

Schritt 2:

Verwenden Sie in der Firepower Threat Defense-CLI die Option configure manager edit. aus.

> configure manager edit identifier {hostname {ip_address | hostname} | displayname display_name}

So aktualisieren Sie Hostname/IP:

So aktualisieren Sie den Anzeigenamen:

Schritt 3:

Überprüfen Sie dies mit dem Befehl show managers.

Vom FMC aus können Sie die Änderung überprüfen, indem Sie die Statusverbindung mit dem Befehl netstat überprüfen.

> expert

admin@FMC-CLUSTER:~$ sudo su

Last login: Tue Apr 23 04:59:16 UTC 2024 on pts/1

root@FMC-CLUSTER:/Volume/home/admin# netstat -an | grep 8305