Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Ändern des FMC Web Interface-Kennworts

Ändern des FMC/FTD CLI-Kennworts

Ändern des FDM-Webschnittstellenkennworts

Ändern des FXOS/FCM-Kennworts über die Webschnittstelle

Ändern des FXOS/FCM-Kennworts über die CLI

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Ändern der Webschnittstellen- und CLI-Kennwörter auf verschiedenen Cisco Secure Firewall-Plattformen beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über grundlegende Kenntnisse dieser Technologien verfügen:

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC)

- Cisco Secure Firewall Device Manager (FDM)

- Cisco FirePOWER Extensible Operating System (FXOS)

- Cisco FirePOWER-Chassis-Manager (FCM)

- Cisco Secure Firewall Threat Defense (FTD)

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Firepower 4110 mit FXOS v2.12(0.498).

- Cisco Secure Firewall Management Center 2600 v7.4

- Cisco Secure Firewall Threat Defense, verwaltet durch FDM v7.1

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Spezifische Anforderungen für dieses Dokument:

- Zugriff auf Geräte mit einem Benutzerkonto mit Administratorberechtigungen

- Für das Cisco Secure Firewall Threat Defense-Verfahren muss Version 7.0 oder höher verwendet werden.

- Für das Cisco Secure Firewall Management Center-Verfahren ist Version 7.0 oder höher erforderlich.

- Für das FirePOWER Chassis Manager-Verfahren muss Version 2.10.1.159 oder höher verwendet werden.

Ändern des FMC Web Interface-Kennworts

Schritt 1: Navigieren Sie zu System. Klicken Sie auf Benutzer:

Schritt 2: Identifizieren Sie den Benutzer, für den Sie das Kennwort ändern möchten, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol:

Schritt 3: Konfigurieren Sie das neue Kennwort, und klicken Sie auf Speichern:

Hinweis: Beachten Sie, dass nur bei FMC die Webschnittstelle und das Benutzer-/Kennwort für die Befehlszeilenschnittstelle unabhängig sind.

Ändern des FMC/FTD CLI-Kennworts

Schritt 1: Melden Sie sich über SSH oder das Konsolenkabel bei der Appliance an, und wenden Sie den folgenden Befehl an:

>configure password

Schritt 2: Geben Sie das aktuelle Kennwort ein, bestätigen Sie das eingegebene Kennwort, und geben Sie Enter:

> configure password

Enter current password:

Enter new password:

Confirm new password:

Password Update successful.

Hinweis: Im Fall einer von FDM verwalteten FTD wirkt sich eine CLI-Kennwortänderung auf das FDM-Webschnittstellenkennwort aus.

Ändern des FDM-Webschnittstellenkennworts

1. Navigieren Sie zu admin > Profil:

Schritt 2: Klicken Sie auf Kennwort, füllen Sie die Felder Aktuelles Kennwort, Neues Kennwort und Kennwort bestätigen aus, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche ÄNDERN, um das Verfahren zu bestätigen:

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Änderung des Kennworts von der FDM-Webschnittstelle auf das FTD CLI-Kennwort auswirkt.

Ändern des FXOS/FCM-Kennworts über die Webschnittstelle

Schritt 1: Navigieren Sie zu System > User Management:

Schritt 2: Identifizieren Sie den Benutzer, für den Sie das Kennwort ändern möchten, und klicken Sie auf das Bleistiftsymbol:

Schritt 3: Konfigurieren Sie das neue Kennwort, und klicken Sie auf Speichern:

Hinweis: Beachten Sie, dass sich das Ändern des Kennworts über die Webschnittstelle auf das FXOS-CLI-Kennwort auswirkt.

Ändern des FXOS/FCM-Kennworts über die CLI

Schritt 1: Melden Sie sich bei der FXOS-CLI an, und führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Liste der bestätigten Benutzer anzuzeigen:

FPR4110# scope security

FPR4110 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

ciscotac

Schritt 2: Geben Sie den Benutzer an, für den Sie das Kennwort ändern möchten, und führen Sie die folgenden Befehle aus:

FPR4110 /security # scope local-user ciscotac

FPR4110 /security/local-user # set password

Enter a password:

Confirm the password:

FPR4110 /security* # commit-buffer

FPR4110 /security #

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass sich die Änderung des Kennworts von der FXOS-CLI auf das Kennwort der Webschnittstelle auswirkt.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco