Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Startkonfigurationen

Rollback-Prozess

Überprüfung

Einschränkungen

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird das Downgrade der Vulnerability Database auf Secure Firewall Management Center (FMC) Version 7.3 und höher beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Es gibt keine spezifischen Anforderungen für dieses Dokument.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Cisco Secure Firewall Management Center Version 7.3 VDB 361

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Startkonfigurationen

Die VDB-Version der FMC-GUI finden Sie unter Main (Hauptmenü)Menü > > Info.

In der CLI wird die VDB-Version mit dem Befehl  show version .

> show version

-------------------[ firepower ]--------------------

Model : Secure Firewall Management Center for VMware (66) Version 7.3.0 (Build 69)

UUID : e8f4b5de-4da1-11ed-b2ce-4637a3ef82f7

Rules update version : 2023-07-12-002-vrt

LSP version : lsp-rel-20230712-1621

VDB version : 361

----------------------------------------------------

Rollback-Prozess

Wenn die vorherige VDB-Version nicht mehr im FMC gespeichert ist, navigieren Sie zu System () > Updates > Produktaktualisierungen > Verfügbare Updates > Updates hochladen, wählen Sie die VDB-Datei auf Ihrem lokalen Computer aus, und klicken Sie auf Hochladen.

Nach dem Hochladen der VDB-Datei auf das FMC zeigt die ältere VDB-Version (in diesem Fall Version 359) ein neues Rollback-Symbol anstelle des Symbols Install (Installieren) an.

Klicken Sie auf die Rollback-Schaltfläche.

Aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen FMC, und klicken Sie auf Install.

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie über eine mögliche Unterbrechung des Datenverkehrs informiert, falls Sie nach dem Rollback der VDB Änderungen an den verwalteten Firewalls vornehmen.

Überprüfung

Nach Abschluss der Rollback-Aufgabe kann die VDB-Version über das Menü "Main" (Hauptmenü) bestätigt werden. > Info.

Nach dem Rollback der VDB ist eine Richtlinienbereitstellung erforderlich, um die neue VDB-Konfiguration auf die von FMC verwalteten Firewalls zu übertragen.

Einschränkungen

- Die VDB-Rollback-Schaltfläche ist vor FMC 7.3 nicht verfügbar.

- Sie können kein Rollback für die VDB auf eine ältere Version als 357 durchführen. Wenn eine VDB-Version, die älter als 357 ist, in das FMC hochgeladen wird, ist die Rollback-Schaltfläche abgeblendet.

- Wenn die VDB-Version niedriger ist als die VDB-Basisversion des FMC, wird die erfolgreich abgeschlossene Rollback-Aufgabe angezeigt. Die angezeigte VDB-Version zeigt jedoch weiterhin dieselbe wie vor dem Rollback-Versuch an.

Über die FMC-CLI können Sie bestätigen, dass dies der Fall ist, da die Version des Rollback-Ziels niedriger ist als die FMC-Basisversion. Dies kann über die FMC-CLI in der Datei status.log bestätigt werden.

> expert

sudo su

cd /var/log/sf/vdb-4.5.0-<vdb number>/

cat status.log

root@firepower:/var/log/sf/vdb-4.5.0-357# cat status.log

state:running

ui:The install has begun.

ui:[ 0%] Running script pre/000_start.sh...

ui:[ 4%] Running script pre/010_check_versions.sh...

ui:[ 4%] Non-Fatal error: Non-Fatal error: Cannot rollback to version(357) lower than default VDB 358

ui:[ 4%] The install completed successfully.

ui:The install has completed.

state:finished

----------------------------------------------------

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Downloads von Cisco