Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Firewall-Verwaltungscenter

Abwehr von Firewall-Bedrohungen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie VPN-Debug-Protokolle mithilfe von Secure Firewall Management Center und Secure Firewall Threat Defense leicht organisiert und identifiziert werden können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sichere Firewall-Bedrohungsabwehr (FTD)

- Secure Firewall Management Center (FMC)

- Grundlegendes Verständnis der Navigation in der FMC-GUI und FTD-CLI

- Vorhandene Richtlinienzuweisung für Plattformeinstellungen

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Firewall Management Center Version 7.3

- Firewall Threat Defense Version 7.3

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Firewall-Verwaltungscenter

Navigieren Sie zu . Devices > Platform Settings

Klicken Sie auf pencil zwischen dem copy und dem Löschen icon.

Navigieren Sie zu Syslogin der linken Spalte mit Optionen, und stellen Sie sicher, Enable Loggingund Send debug messages as syslog  sind aktiviert. Stellen Sie außerdem sicher, dass der Memory Size of the Internal Buffer Wert so eingestellt ist, dass er für die Fehlerbehebung geeignet ist.

Klicken Logging Destinations Sie auf und dann auf +Add.

In diesem Abschnitt ist das Ziel der Protokollierung eine Präferenz des Administrators und Internal Buffer wird verwendet. Ändern Sie Event Class   Filter on Severity and debugging.  den Wert in After this is complete, click +Add and select webvpn, vpn, auth, and caall with Syslog Severity of debugging. Mit diesem Schritt kann der Administrator diese Debug-Ausgaben nach einer bestimmten Syslog-Meldung von 711001 filtern. Diese können je nach Art der Fehlerbehebung geändert werden. Die in diesem Beispiel ausgewählten beziehen sich jedoch auf die am häufigsten auftretenden standortübergreifenden, Remote-Zugriffs- und AAA-VPN-Probleme.

Erstellen Sie Ereignisklassen und Filter für die Debugs.

Warnung: Dadurch wird die Pufferprotokollierungsebene auf Debugging geändert, und Debug-Ereignisse für die im internen Puffer angegebenen Klassen werden protokolliert. Es wird empfohlen, diese Protokollierungsmethode zur Fehlerbehebung und nicht zur langfristigen Verwendung zu verwenden.

Choose Save oben rechts ein, und Deploydie Konfiguration ändert sich.

Abwehr von Firewall-Bedrohungen

Navigieren Sie zur FTD-CLI, und geben Sie den Befehlshow logging settingein. Die Einstellungen hier spiegeln die Änderungen wider, die am FMC vorgenommen wurden. Stellen Sie sicher, dass die Protokollierung von debug-trace aktiviert ist und die Protokollierung des Puffers mit den angegebenen Klassen und der angegebenen Protokollierungsebene übereinstimmt.

Anzeigen der Protokolleinstellungen in der FTD-CLI

Wenden Sie zuletzt ein Debugging an, um sicherzustellen, dass die Protokolle an syslog:711001 umgeleitet werden. In diesem Beispiel wird dieses debug webvpn anyconnect 255 Debugging angewendet. Dadurch wird eine Meldung zur Fehlersuche ausgelöst, die den Administrator darüber informiert, dass die Fehlersuche umgeleitet wird. Um diese Debugs anzuzeigen, geben Sie den Befehl show log | in 711001ein. Diese Syslog-ID enthält jetzt nur noch relevante VPN-Debugging-Protokolle, die vom Administrator angewendet wurden. Bestehende Protokolle können mit einem leeren Protokollierungspuffer gelöscht werden.

Zeigt an, dass alle VPN-Debugging-Vorgänge auf Syslog 711001 umgeleitet werden.