Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Auswirkungen auf die Leistung

Fehlerbehebung

ASA

Serien 7000 und 8000

FTD

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie dem SFDataCorrelator-Prozess eine Sortierung zuweisen, um SHA-Suchvorgänge für die erkannten Dateien durchzuführen.

Voraussetzungen

- Schutz- und Malware-Lizenz

- Dateirichtlinie mit Malware

Anforderungen

- 5.3.0 und höher

- ASA (alle Modelle)

- Serie 7000 und 8000 (mit Ausnahme der "AMP"-Appliances)

- FTD auf ASA

- FTD wird auf FXOS-Chassis ausgeführt

Verwendete Komponenten

- Malware

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Wenn Sie eine Zugriffskontrollrichtlinie mit einer Dateirichtlinie aktivieren, die entweder eine Malware-Aktion oder die Option "Dateien speichern" verwendet, kann eine CPU (oder zwei auf größeren Modellen) vom Snort entfernt werden.

Auswirkungen auf die Leistung

Hinweis: Wenn Malware auf Appliances mit niedrigeren Ressourcen aktiviert wird, wirkt sich dies stärker auf die Leistung aus.

- Latenz

- Herunterfallen

- Hohe CPU-Auslastung

- Geringerer Durchsatz

Fehlerbehebung

Entfernen Sie die Dateirichtlinie aus der AC-Richtlinie, oder deaktivieren Sie die AC-Regel mithilfe der Dateirichtlinie. Wenden Sie dann die Wechselstromrichtlinie erneut an, um allen verfügbaren CPU-Kernen Snort zuzuweisen.

ASA

root@Sourcefire3D:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.1

SWBUILD=152

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=72

MODEL="ASA5545"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=H

root@Sourcefire3D:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 08 (desired: 08)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 1:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (2, desired: 2)

CPU 2:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d01 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (4, desired: 4)

CPU 3:

CPU 4:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d02 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (10, desired: 10)

CPU 5:

d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf-d03 (/var/sf/detection_engines/d54fff2a-37f7-11e4-a1bd-d47ac274f5bf/snort) (20, desired: 20)

Device Affinity (0 PENDING):

kvm_ivshmem (desired: 01):

10: kvm_ivshmem (01)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 02, actual: 02)

Serien 7000 und 8000

root@8250a-sftac:~# grep "SW\|MODEL" /etc/sf/ims.conf

SWVERSION=5.3.0

SWBUILD=571

MODEL_CLASS="3D Sensor"

MODELNUMBER=63

MODEL="3D8250"

MODEL_TYPE=Sensor

MODELID=C

root@8250a-sftac:~# pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: fffff0 (desired: fffff0)

Process CPU Affinity:

Node 0:

CPU 0:

CPU 2:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 4:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d01 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10, desired: 10)

CPU 6:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d03 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40, desired: 40)

CPU 8:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d05 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100, desired: 100)

CPU 10:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d07 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400, desired: 400)

CPU 12:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d09 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (1000, desired: 1000)

CPU 14:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d10 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (4000, desired: 4000)

CPU 16:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d02 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (10000, desired: 10000)

CPU 18:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d04 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (40000, desired: 40000)

CPU 20:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d06 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (100000, desired: 100000)

CPU 22:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d08 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (400000, desired: 400000)

Node 1:

CPU 1:

CPU 3:

SFDataCorrelator (/usr/local/sf/bin/SFDataCorrelator) (c, desired: c)

CPU 5:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d11 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20, desired: 20)

CPU 7:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d12 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80, desired: 80)

CPU 9:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d13 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200, desired: 200)

CPU 11:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d14 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800, desired: 800)

CPU 13:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d15 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (2000, desired: 2000)

CPU 15:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d16 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (8000, desired: 8000)

CPU 17:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d17 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (20000, desired: 20000)

CPU 19:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d18 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (80000, desired: 80000)

CPU 21:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d19 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (200000, desired: 200000)

CPU 23:

3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813-d20 (/var/sf/detection_engines/3a3b8424-c8d3-11e4-98f5-1d2068538813/snort) (800000, desired: 800000)

Endpoint CPUs:

c0e1: 0 (desired: -1)

c1e1: 1 (desired: -1)

Process Affinity:

SFDataCorrelator (desired: 0c, actual: 0c)

FTD

Auf allen FTD-Plattformen kann der vorherigepmtool show affnity Befehl von der ursprünglichen Eingabeaufforderung ">" nach dem SSH-Zugriff ausgeführt werden. Beispiele:

Copyright 2004-2017, Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.

Cisco is a registered trademark of Cisco Systems, Inc.

All other trademarks are property of their respective owners.

Cisco Fire Linux OS v6.2.1 (build 6)

Cisco Firepower 2110 Threat Defense v6.2.1 (build 327)

> pmtool show affinity

Received status (0):

Affinity Status

System CPU Affinity: 0 (desired: 0)

Process CPU Affinity:

CPU 0:

CPU 1:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 2:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 3:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

CPU 4:

CPU 5:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d01 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 1,5)

CPU 6:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d02 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 2,6)

CPU 7:

65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71-d03 (/ngfw/var/sf/detection_engines/65a99306-360b-11e7-a8f4-5671cccf5a71/snort) (?, desired: 3,7)

Bei Dateien zur Fehlerbehebung befindet sich diepmtool show affnity Befehlsausgabe im Verzeichnis Befehlsausgaben. Der Name der Datei ist: usr-local-sf-bin-pmtool show affinity.output

Die Ausgabe kann sehr lang sein, wenn sie auf einer Fehlerbehebung von einer größeren Appliance ausgeführt wird. Hier sind einige grep-Befehle, die Ihnen einen klaren Hinweis darauf geben, wie viele CPUs dem snort- und SFDataCorrelator-Prozess zugewiesen sind.

[user@tex command-outputs]$ grep snort usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

46

[user@tex command-outputs]$ grep "/SFDataC" usr-local-sf-bin-pmtool\ show\ affinity.output |wc -l

2

Die vorherige Ausgabe stammt vom derzeit größten Gerät (FPR-9300 SM-44). Wie Sie sehen, sind 46 CPUs für snort und zwei für SFDataCorrelator zugewiesen (da Malware Policy aktiviert ist).

Hinweis: TS Analysis kann in diesen Szenarien nicht die gesamten DE-Leistungsdiagramme korrekt anzeigen