Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Cisco Risikoeinschätzung für Endgeräte überprüfen und entsprechende Korrekturen vornehmen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco Secure Endpoint-Konsole

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf folgenden Software-Versionen:

- Secure Endpoint Console v5.4.2025030619

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Problem

Der Cisco Security Risk Score wird auf einer Skala von 0 bis 100 dargestellt. Er quantifiziert das Risiko einer Schwachstelle, indem er den technischen Schweregrad und die Art und Weise, wie Angreifer diese Schwachstelle in freier Wildbahn ausnutzen, misst.

Überprüfen Sie die Cisco Sicherheitsrisikobewertung für Endgeräte, und wenden Sie die empfohlene Korrektur an.

Lösung

1- Um die Cisco Sicherheitsrisikobewertung zu überprüfen, navigieren Sie zu Management > Computers, und wählen Sie die angezeigte Cisco Sicherheitsrisikobewertung aus:

2- Sie sehen die Liste der Computer. Erweitern Sie die Computerinformationen, die Sie überprüfen möchten, und klicken Sie auf Cisco Security Risk Score number (Cisco Sicherheitsrisiko-Punktzahl), die wie folgt angezeigt wird:

3- Es wird eine Liste der CVEs angezeigt, die sich auf das Endgerät auswirken. Klicken Sie wie folgt auf Fix Available:

4- Hier sehen Sie die vorgeschlagenen Korrekturen für den CVE, wie unten gezeigt:

Anmerkung: Falls keine Korrekturen verfügbar sind, wenden Sie sich an das TAC.