Inhalt

Beschreibung

Auswirkungen auf Kunden

Empfohlene Aktion

Nützliche Links

Beschreibung

Nach dem 31. Oktober 2024 migriert Cisco Secure Endpoint den Richtliniensignierungsmechanismus von SHA-1 auf SHA-256. Dadurch wird der Algorithmus geändert, den die Secure Endpoint-Konnektoren verwenden, um die Authentizität der Richtlinieneinstellungen zu überprüfen.

Auswirkungen auf Kunden

Die folgenden Versionen von Secure Endpoint Connectors können nach dem 31. Oktober 2024 keine Richtlinien mehr aktualisieren und keine Portal-Verwaltung mehr durchführen:

- Windows Connector-Versionen älter als 7.0.5 (veröffentlicht vor Oktober 2019)

- Mac/Linux-Connector-Versionen älter als 1.11.0 (veröffentlicht vor Juli 2019)

Empfohlene Aktion

Um Secure Endpoint Policy-Upgrades und Portal Management fortzusetzen, müssen bestehende Connectors vor dem 31. Oktober 2024 auf neuere als die betroffenen Versionen aktualisiert werden. Es wird empfohlen, auf die neueste verfügbare Version für sichere Endgeräte zu aktualisieren.

Nützliche Links

Cisco Secure Endpoint - Versionshinweise

Support-Richtlinie für sichere Endgeräte-Software

Windows Connector-Betriebssystemkompatibilität für sichere Endgeräte

Kompatibilität mit Secure Endpoint Mac Connector OS

Kompatibilität des Betriebssystems mit Secure Endpoint Linux Connector