Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Aktuelles Systemgebietsschema überprüfen

Systemgebietsschema konfigurieren

Überprüfen der GUI-Sprache

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Sprache der Secure Endpoint-Benutzeroberfläche ändern.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sichere Endgeräte von Cisco

- Windows-Betriebssystem

Verwendete Komponenten

- Sicheres Endgerät 8.0.1

- Windows 10 21H2

- Windows 11/21H2

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle verstehen.

Konfigurieren

Mit der Einführung von Secure Client (Secure Endpoint 8) besteht die Möglichkeit, die Benutzeroberfläche in einer der aufgeführten Sprachen anzuzeigen (die Liste kann sich ändern, bitte prüfen Sie die Versionshinweise für unterstützte Sprachen):

・ Tschechisch

・ Niederländisch

・ Französisch

・ Deutsch

・ Ungarisch

・ Italienisch

・ Japanisch

・ Koreanisch

・ Polnisch

・ Portugiesisch

・ Russisch

・ Vereinfachtes Chinesisch

・ Spanisch

・ Traditionelles Chinesisch

Aktuelles Systemgebietsschema überprüfen

Überprüfen Sie das Systemgebietsschema in Windows. Öffnen Sie die Anwendung Run und führen Sie msinfo32 aus, um die Systeminformationen zu öffnen:

Im Fenster Systeminformationen wird die Systemsprache unter Systemübersicht > Gebietsschema angezeigt:

Die Benutzeroberfläche für sichere Endgeräte wird auf Englisch angezeigt:

Systemgebietsschema konfigurieren

Um die Sprache für sichere Endgeräte zu ändern, müssen wir die Systemsprache ändern. Das gleiche Verfahren gilt für Windows 10 und Windows 11.

Dies kann über Systemsteuerung > Region > Verwaltung > Systemsprache ändern erfolgen

Vorsicht: Eine Änderung der Systemsprache erfordert einen Neustart.

Überprüfen der GUI-Sprache

Dieses Beispiel zeigt, was nach der Änderung der Systemsprache in Deutsch geschieht:

Nach dem Neustart überprüfen wir das Gebietsschema in den Systeminformationen:

Wir überprüfen auch die GUI von Secure Endpoint:

Wie Sie jetzt sehen können, wird die grafische Benutzeroberfläche in deutscher Sprache angezeigt.

Fehlerbehebung

Es ist wichtig zu wissen, dass die Sprache der sicheren Endpunkt-Benutzeroberfläche auf der Grundlage der Systemsprache festgelegt wird. Die Einstellungen in Sprache oder Region in den neuen Windows-Einstellungen ändern die Sprache der sicheren Endpunkt-Benutzeroberfläche nicht:

Windows 11:

Windows 10: