Inhalt

Einleitung

Kompatibilitätsanforderung

VMware-Bereitstellung

Hyper-V-Bereitstellung

VirtualBox-Bereitstellung

Erkannte Probleme

Leer|Netzwerkinstallations-Assistent nach Ausführung

Vollständiger|Netzwerkinstallations-Assistent kann nicht geöffnet werden

Problemumgehung

Einleitung

In diesem Dokument werden einige der bekannten Probleme mit dem neuen Assistenten für die Netzwerkinstallation beschrieben, der Sie bei der Installation bzw. den Upgrades von Secure Client unterstützt.

Der OpenGL-Treiber wird für diesen Assistenten verwendet, und der OpenGL-Treibersupport kann bei der Ausführung auf diesen virtuellen/physischen Endpunkten auf bestimmte Probleme stoßen:

- vSphere ESXi

- VirtualBox VM unter MacOS

- Hyper-V VM unter Windows

Kompatibilitätsanforderung

VMware-Bereitstellung

Es wird dringend empfohlen, die neueste VMware Tools-Version in Ihrer Bereitstellung auszuführen. Weitere Informationen finden Sie in den Versionshinweisen zu VMware Tools 12.0.6 auf der VMware-Website.

Hyper-V-Bereitstellung

Um den Full|Network Install Wizard auf den Hyper-V VMs zu verwenden, muss die Hardware "RemoteFX-kompatible GPU" unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter Deploy graphics devices using RemoteFX vGPU (Bereitstellen von Grafikgeräten mit RemoteFX vGPU) auf der Microsoft-Website.

VirtualBox-Bereitstellung

Es wird empfohlen, "Enable 3D Acceleration" (3D-Beschleunigung aktivieren) für die auf VirtualBox bereitgestellten virtuellen Systeme zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Hardware-Accelerated Graphics im Oracle® VM VirtualBox User Manual for Release 6.0 auf der Oracle-Website.

Erkannte Probleme

Leer|Netzwerkinstallations-Assistent nach Ausführung

In einigen Fällen kann nach der Ausführung ein leeres Fenster für den Assistenten zur Netzwerkinstallation angezeigt werden:

Auflösung: Lesen Sie bitte den Abschnitt "Kompatibilitätsanforderungen", und stellen Sie sicher, dass Sie die Bereitstellungsanforderungen erfüllen.

Vollständiger|Netzwerkinstallations-Assistent kann nicht geöffnet werden

In einigen Fällen kann der Assistent nicht gestartet werden. Dies ist der Fehler, der auftreten kann:

Auflösung: Lesen Sie bitte den Abschnitt "Kompatibilitätsanforderungen", und stellen Sie sicher, dass Sie die Bereitstellungsanforderungen erfüllen.

Problemumgehung

Verwenden Sie den Befehlszeilenschalter für die automatische Installation (-q), der den Full|Network Install Wizard umgeht und den Secure Client erfolgreich installieren kann. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellungsmanagement.