Inhalt

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (ehemals AMP für Endgeräte)

Verzeichnisstruktur

Dateinamen

Paket-ID/MDM

Cisco Secure Endpoint Mac Connector Rebrand (ehemals AMP für Endgeräte)

Mit dem Cisco Secure Endpoint Mac Connector Version 1.18.0 wurde der Moniker "AMP für Endgeräte" durch "Cisco Secure Endpoint" ersetzt.

Dieser Artikel bietet einen Überblick über die Änderungen bei der Umbenennung. Insbesondere Änderungen, die Administratoren möglicherweise in Bezug auf die Connector-Bereitstellung und -Infrastruktur berücksichtigen müssen.

Verzeichnisstruktur

- Das Anwendungsverzeichnis wurde von "/Applications/Cisco AMP for Endpoints" in "/Applications/Cisco Secure Endpoint" umbenannt.

- Unterverzeichnisse unter "/Anwendungen/Cisco Secure Endpoint" sind mit älteren Connector-Versionen identisch.

- Der Name der Menüleisten-Anwendung lautet jetzt 'Sicherer Endpunkt-Anschluss'.

- Das Verzeichnis Application Support '/Library/Application Support/Cisco/AMP für Endpoints Connector' bleibt erhalten, und der Verzeichnisinhalt kann auch über einen neuen Symlink '/Library/Application Support/Cisco/Secure Endpoint' abgerufen werden.

- Das Verzeichnis '/opt/cisco/amp/' bleibt unverändert.

- Der Bereitstellungsname für die .dmg-Paketdatei bleibt unverändert. Beispiel: '/Volumes/ampmac_connection'.

Dateinamen

- Das Deinstallationspaket heißt nun 'Uninstall Secure Endpoint Connector.pkg'.

- Support-Pakete, die über die Befehlszeile oder das Support-Tool generiert werden, erhalten den Namen "AMP_Support_*.zip". Alle Dateinamen innerhalb von Support-Paketen bleiben unverändert.

- Ausführbare Connector Programme (z.B. Ampdaemon) unverändert bleiben.

- Verbindungsprotokolldateien (z. B. Ampdaemon.log) bleiben in ihrem Namen unverändert.

- In den Anschlussprotokollen wird der Anwendungsname beim Dienststart jetzt als "Cisco Secure Endpoint Connector" anstatt als "AMP für Endpoints Connector" angezeigt.

Paket-ID/MDM

- Die vom Anschluss verwendeten Systemerweiterungen wurden umbenannt. Die Sicherheitserweiterung lautet jetzt "Secure Endpoint File Monitor", die Netzwerkerweiterung lautet jetzt "Cisco Secure Endpoint Filter".

- Die vom Anschluss für die Systemerweiterungen verwendeten Paket-IDs bleiben unverändert.

- Vorhandene Installationen des Connectors (d. h. ein Upgrade auf 1.18.0 oder höher aus einer älteren Connector-Version) werden die neuen Erweiterungsnamen möglicherweise nicht sehen, wenn die Systemerweiterungen zuvor auf dem Host manuell oder über MDM vor dem Upgrade genehmigt/zugelassen wurden.

- Bestehende MDM-Profile funktionieren weiterhin wie erwartet, wenn ein Upgrade auf Version 1.18.0 oder höher durchgeführt wird. Es sind keine Konfigurationsänderungen erforderlich.