Problem

Hosts auf einer FTD-Schnittstelle können statisch zugewiesene IP-Adressen nicht verwenden und Fehler bei "doppelten IP-Adressen" melden, bevor sie auf 169.254.x.x-Adressen zurückgreifen. Die Paketerfassungsanalyse zeigt, dass die Firewall, wenn der Host einen überflüssigen ARP (ARP-Test) für seine eigene IP-Adresse sendet, reagiert und den Besitz dieser IP-Adresse beansprucht, wodurch eine erfolgreiche statische IP-Zuweisung verhindert wird.

Umwelt

- Cisco Secure Firewall 2120 mit FTD-Software, Version 7.4.4 (für alle Versionen und Modelle)

- Cisco Secure Firewall Management Center (FMC) für das Gerätemanagement

- Proxy-ARP ist auf FTD standardmäßig aktiviert.

Auflösung

Das Problem wird behoben, indem der Proxy-ARP auf der betroffenen Schnittstelle mithilfe einer FlexConfig-Richtlinie deaktiviert wird, die über FMC bereitgestellt wird. Dadurch wird verhindert, dass die Firewall auf ARP-Tests für IP-Adressen reagiert, die ihr nicht explizit gehören.

1: Navigieren Sie zum Abschnitt "FlexConfig" in FMC, und erstellen Sie eine neue FlexConfig-Richtlinie, um das Proxy-ARP auf der spezifischen Schnittstelle zu deaktivieren. Sysopt_noproxyarp und das negierende Sysopt_noproxyarp_negate sind Standardobjekte im FMC und können für die benutzerdefinierte Verwendung geklont werden.

inline_image_0,png

2: Fügen Sie den Konfigurationsbefehl der FlexConfig-Richtlinie sysopt noproxyarp IFNAME hinzu:

inline_image_1.png

Ersetzen Sie IFNAME durch den tatsächlichen Namen der betroffenen Schnittstelle.

3: Ordnen Sie das neue Objekt der FlexConfig-Richtlinie des FTD zu, und stellen Sie es über FMC bereit. Die Konfiguration wird angewendet, um das Proxy-ARP-Verhalten auf der angegebenen Schnittstelle zu deaktivieren.

inline_image_2.png

4: Testen Sie nach der Bereitstellung die statische IP-Zuweisung auf dem betroffenen Host. Die Firewall darf nicht mehr auf ARP-Tests für nicht zugewiesene IP-Adressen reagieren, sodass Hosts ihre statischen IP-Konfigurationen ohne Fehler bei doppelten IP-Adressen erfolgreich verwenden können.

Wenn zutreffend, sollten Sie das Proxy-ARP auf NAT-Regelebene und nicht auf der gesamten Schnittstelle deaktivieren, um unbeabsichtigte Auswirkungen auf andere Netzwerkfunktionen zu minimieren. Dies ermöglicht eine detailliertere Kontrolle des Proxy-ARP-Verhaltens.

Ursache

Das Proxy Address Resolution Protocol (Proxy ARP) wurde auf der FTD-Schnittstelle aktiviert, wodurch die Firewall auf ARP-Tests für IP-Adressen reagierte, die ihr nicht explizit gehörten. Dieses Verhalten führte dazu, dass Hosts während der Zuweisung statischer Adressen eine doppelte IP-Adressbedingung erkannten. Die Firewall-Proxy-ARP-Funktion reagierte mit ihrer eigenen MAC-Adresse, wenn Hosts überflüssige ARP-Anfragen durchführten, sodass es so aussah, als ob die gewünschte IP-Adresse bereits von einem anderen Gerät verwendet wurde.

Verwandte Inhalte

- Technischer Support und Downloads von Cisco