Inhalt

Einleitung

Hintergrundinformationen

Fehlerbehebung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Ursachen dafür beheben, dass der DMARC-Aggregat-Feedback-Bericht nicht generiert wird.

Hintergrundinformationen

Die Appliance kann eingehende E-Mails mithilfe von DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) verifizieren und DMARC-Aggregat-Feedback-Berichte an Domänenbesitzer senden, um ihre Authentifizierungsbereitstellungen zu stärken. Diese Berichte werden im XML-Format erstellt, in einer GZip-Datei archiviert und können täglich versendet werden. Ein DMARC-Aggregatbericht wird generiert, wenn im 24-Stunden-Fenster unabhängig vom Überprüfungsergebnis mindestens eine Verifizierungsinstanz vorhanden ist.

Ein erfolgreich erstellter Bericht kann in den mail_logs wie folgt bestätigt werden:

Dienstag, 4. Februar 2014, 00:00:00 Uhr Info: DMARC-BERICHT: Starten der Generierung von aggregierten Berichten

Dienstag, 4. Februar 2014, 00:00:05 Uhr Info: DMARC-BERICHT: Für die Domäne gmail.com wurde ein Aggregatbericht generiert.

Dienstag, 4. Februar 2014, 00:00:05 Uhr Info: DMARC-BERICHT: DMARC-Bericht für Domäne example.com wird an dmarc_reply@example.com, user@internaldomain.com gesendet

Dienstag, 4. Februar 2014, 00:00:06 Uhr Info: DMARC-BERICHT: Abgeschlossene Erstellung von aggregierten Berichten

Fehlerbehebung

Wenn kein DMARC-Aggregat-Feedback-Bericht generiert wird, überprüfen Sie Folgendes:

Schritt 1: Bestimmen Sie in den mail_logs, welche Mail-Flow-Richtlinie auf den verbindenden Host angewendet wurde, und überprüfen Sie, ob die Option Send aggregate feedback reports within the DMARC Verification settings in this mail flow policy aktiviert wurde.

Schritt 2: Ermitteln Sie das Ergebnis der DMARC-Verifizierung in den entsprechenden mail_log-Auszügen:

Ein aggregierter Feedbackbericht wird generiert, wenn die DMARC-Verifizierung erfolgreich war oder fehlschlug:

Mon Feb 3 16:04:33 2014 Info: MID 1122 DMARC: Verifizierung erfolgreich.

Mi 05.02.2014 23:59:33 Informationen: MID 1234 DMARC Überprüfung fehlgeschlagen.

Beim Überspringen der DMARC-Verifizierung KANN KEIN aggregierter Feedbackbericht generiert werden:

So., 2. Februar 2014, 21:45:32 Uhr, Informationen: MID 1010 DMARC: Überprüfung übersprungen (Kein Datensatz für die sendende Domäne gefunden)

Die ESA puffert die DMARC-Verifizierungsdaten, bevor sie in die Datenbank geschrieben werden, und alle 15 Minuten werden Datensätze in die Datenbank geschrieben. Wenn eine DMARC-Verifizierung in der Nähe des Berichtserstellungszeitplans durchgeführt wurde (z. B. Beispiel MID 1234 mit einem Zeitplan von 12:00 Uhr), kann diese Meldung in den Bericht für den nächsten Tag aufgenommen werden.

Schritt 3. Eine weitere Anforderung besteht darin, dass der DMARC-Datensatz der sendenden Domänen über einen Mailto-URI verfügt, andernfalls wird der Bericht nicht generiert. Hier finden Sie einige Beispiele für einen existierenden und nicht existierenden Mailto-URI innerhalb des RUA-Tags des DMARC-Datensatzes.

CLI> dig txt _dmarc.gmail.com

; <<>> DiG 9.6.-ESV-R3 <<>> _dmarc.gmail.com TXT

;; global options: +cmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 41375

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:

;_dmarc.gmail.com.              IN      TXT

;; ANSWER SECTION:

_dmarc.gmail.com.       1800    IN      TXT     "v=DMARC1\; p=none\; rua=mailto:mailauth-reports@google.com"

;; Query time: 35 msec

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)

;; WHEN: Tue Feb 18 13:48:02 2014

;; MSG SIZE  rcvd: 103

CLI> dig txt _dmarc.parallels.com

; <<>> DiG 9.6.-ESV-R3 <<>> _dmarc.parallels.com TXT

;; global options: +cmd

;; Got answer:

;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 13092

;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:

;_dmarc.parallels.com.          IN      TXT

;; ANSWER SECTION:

_dmarc.parallels.com.   1800    IN      TXT     "v=DMARC1\;p=none"

;; Query time: 56 msec

;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)

;; WHEN: Tue Feb 18 13:47:36 2014

;; MSG SIZE  rcvd: 66

Um die Absenderadresse zum Senden von DMARC-Feedback-Berichten zu konfigurieren, navigieren Sie außerdem zu System Administration > Return Addresses (Systemverwaltung > Absenderadressen).

- Einstellungen bearbeiten.

- Setzen Sie die DMARC-Feedback-Absenderadresse auf eine gültige E-Mail-Adresse.

- Senden und bestätigen Sie die Änderungen.

Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass DMARC-Aggregat-Feedback-Berichte von der angegebenen Absenderadresse gesendet werden.