Inhalt

Einleitung

Vorgehensweise

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie eine E-Mail-Security-Appliance (ESA) für infrastrukturbezogene Wartungsarbeiten oder Probleme ordnungsgemäß heruntergefahren werden kann.

Vorgehensweise

HINWEIS: Beim Herunterfahren der ESA ist besondere Vorsicht geboten, da ein unsachgemäßes Herunterfahren die Mailwarteschlange oder die Dateisystemstruktur inkonsistent machen kann.  E-Mails müssen gelöscht werden, bevor Sie das System offline nehmen.

Herunterfahren (alle Befehle sind über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) verfügbar)

1. Setzen Sie den Listener aus.  CLI-Befehl 'Suspendierender Listener'.

2. Erzwingen Sie die Flush-Verarbeitung aller Nachrichten, die sich noch in der Zustellwarteschlange befinden könnten.   CLI-Befehl "Delinow".

3. Überprüfen Sie die Warteschlange in wenigen Minuten. Alle verbleibenden Nachrichten "muss" per Bounce zurückgesendet werden, um den Absender über die Nichtzustellung zu informieren.   CLI-Befehl 'Bouncerecipients'.

4. Sie können jetzt mit dem Herunterfahren der Appliance fortfahren. CLI-Befehl ''shutdown'

5. Nachdem die Einheit heruntergefahren wurde, können Sie die Netzkabel jetzt abziehen und mit der Wartung oder anderen Aktionen fortfahren.

Hochfahren des Systems

1. Aktivieren Sie den Betriebsschalter an der Vorderseite des Geräts, um das Gerät einzuschalten.

2. Nehmen Sie je nach Grund des Herunterfahrens die entsprechenden Änderungen an der Appliance vor.

3. Setzen Sie den Listener wieder ein, der in Schritt 1 von der Herunterfahren-Prozedur ausgesetzt wurde.   CLI-Befehl 'resumelistener'.

4. Überprüfen Sie die mail_logs, um sicherzustellen, dass das System die E-Mail richtig verarbeitet.   CLI-Befehl 'tail' -> 'number from your mail logs'.