Inhalt

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die IP-Adresse eines Secure Cloud Analytics ONA-Sensors ändern.

Frage: Wie ändere ich die IP-Adresse meines Secure Cloud Analytics ONA-Sensors?

Antwort:

- Melden Sie sich bei der ONA Sensor CLI an.

- Erstellen Sie eine Sicherung der Datei in /etc/netplan/[Dateiname].yml.

- sudo cp /etc/netplan/[Dateiname].yml /opt/obsrvbl-ona/[Dateiname].yml.bak

- Nano oder vi verwenden, um die Einrichtungsdatei für den Nettoplan zu bearbeiten

- "sudo nano [Dateiname].yml"

- Aktualisieren Sie die IP-Adresse und das Gateway, und speichern Sie die yml-Datei.

- Die neu aktualisierte Netzwerkplankonfiguration erneut anwenden

- sudo netplan anwenden

Der Screenshot zeigt eine Beispielkonfigurationsdatei /etc/netplan/01-netcfg.yaml eines Laborsystems.