Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Konfigurieren

Konfigurieren des VPN für sicheren Zugriff

Tunneldaten

Konfigurieren Sie den Tunnel auf Palo Alto

Konfigurieren der Tunnelschnittstelle

IKE-Verschlüsselungsprofil konfigurieren

Konfigurieren von IKE-Gateways

IPSEC-Verschlüsselungsprofil konfigurieren

Konfigurieren von IPSec-Tunneln

Richtlinienbasierte Weiterleitung konfigurieren

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie sicheren Zugriff mit der Palo Alto Firewall konfigurieren.

Voraussetzungen

- Konfiguration der Benutzerbereitstellung

- Konfiguration der ZTNA SSO-Authentifizierung

- Konfigurieren des sicheren Remotezugriff-VPN

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Palo Alto 11.x Version Firewall

- Sicherer Zugriff

- Cisco Secure Client - VPN

- Cisco Secure Client - ZTNA

- Clientless-ZTNA

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf:

- Palo Alto 11.x Version Firewall

- Sicherer Zugriff

- Cisco Secure Client - VPN

- Cisco Secure Client - ZTNA

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Hintergrundinformationen

Sicherer Zugriff - Palo Alto

Cisco hat Secure Access entwickelt, um den Zugriff auf private Anwendungen vor Ort und in der Cloud zu schützen. Außerdem wird die Verbindung vom Netzwerk zum Internet gesichert. Dies wird durch die Implementierung mehrerer Sicherheitsmethoden und -ebenen erreicht, die alle darauf abzielen, die Informationen beim Zugriff über die Cloud zu erhalten.

Konfigurieren

Konfigurieren des VPN für sicheren Zugriff

Navigieren Sie zum Admin-Bereich von Secure Access.

Sicherer Zugriff - Hauptseite

- Klicken Sie Connect > Network Connections

Sicherer Zugriff - Netzwerkverbindungen

- Klicken Sie unter Network Tunnel Groups auf + Add

Sicherer Zugriff - Netzwerk-Tunnelgruppen

- Konfiguration Tunnel Group Name Region und Device Type

- Klicken Sie auf  Next

Hinweis: Wählen Sie die Region aus, die dem Standort Ihrer Firewall am nächsten ist.

- Konfigurieren Sie die Tunnel ID Format und Passphrase

- Klicken Sie auf Next

- Konfigurieren Sie die IP-Adressbereiche oder Hosts, die Sie in Ihrem Netzwerk konfiguriert haben, und leiten Sie den Datenverkehr über sicheren Zugriff weiter.

- Klicken Sie auf Save

Sicherer Zugriff - Tunnelgruppen - Routing-Optionen

Nachdem Sie auf Save die Informationen über den Tunnel wird angezeigt, speichern Sie diese Informationen für den nächsten Schritt, Configure the tunnel on Palo Alto.

Tunneldaten

Konfigurieren Sie den Tunnel auf Palo Alto

Konfigurieren der Tunnelschnittstelle

Navigieren Sie zum Palo Alto Dashboard.

- Network > Interfaces > Tunnel

- Click Add

- Konfigurieren SieConfig im Menü die Virtual Router, Security Zone und weisen SieSuffix Number

- Konfigurieren Sie unter IPv4 eine nicht routbare IP-Adresse. Sie können z. B. 169.254.0.1/30

- Klicken Sie auf OK

Danach können Sie etwas wie das hier konfigurieren lassen:

Wenn Sie die Konfiguration auf diese Weise konfiguriert haben, können Sie auf klicken, Commit um die Konfiguration zu speichern, und mit dem nächsten Schritt fortfahrenConfigure IKE Crypto Profile.

IKE-Verschlüsselungsprofil konfigurieren

Um das Kryptografieprofil zu konfigurieren, navigieren Sie zu:

- Network > Network Profile > IKE Crypto

- Klicken Sie auf Add

- Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Name: Konfigurieren Sie einen Namen zur Identifizierung des Profils.

- DH GROUP: Gruppe19

- AUTHENTICATION: nicht authentifiziert

- ENCRYPTION: aes-256-gcm

- Timers

- Key Lifetime: 8 Stunden

- IKEv2 Authentication:0

- Nachdem Sie alle Einstellungen konfiguriert haben, klicken Sie auf OK

Wenn Sie die Konfiguration auf diese Weise konfiguriert haben, können Sie auf klicken, Commit um die Konfiguration zu speichern, und mit dem nächsten Schritt fortfahren. Configure IKE Gateways.

Konfigurieren von IKE-Gateways

IKE-Gateways konfigurieren

- Network > Network Profile > IKE Gateways

- Klicken Sie auf Add

- Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Name: Konfigurieren Sie einen Namen, um die IKE-Gateways zu identifizieren.

- Version : Nur IKEv2-Modus

- Address Type :IPv4

- Interface : Wählen Sie Ihre Internet-WAN-Schnittstelle aus.

- Local IP Address: Wählen Sie die IP-Adresse Ihrer Internet-WAN-Schnittstelle aus.

- Peer IP Address Type :IP

- Peer Address: Verwenden Sie die IP-Adresse von Primary IP Datacenter IP Address, die im Schritt Tunneldaten angegeben ist.

- Authentication: Vorläufiger gemeinsamer Schlüssel

- Pre-shared Key : Verwenden Sie die im Schritt Tunneldaten passphrase angegebenen Daten.

- Confirm Pre-shared Key : Verwenden Sie die im Schritt Tunneldaten passphrase angegebenen Daten.

- Local Identification : Wählen Sie User FQDN (Email address) und verwenden Sie die Primary Tunnel ID im Schritt, Tunnel Data.

- Peer Identification : IP AddressWählen und verwenden Sie den Primary IP Datacenter IP Address.

- Klicken Sie auf Advanced Options

- Enable NAT Traversal

- Wählen Sie die aus dem Schritt IKE-Verschlüsselungsprofil konfigurieren IKE Crypto Profile erstellte aus.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Liveness Check

- Klicken Sie auf  OK

Wenn Sie die Konfiguration auf diese Weise konfiguriert haben, können Sie auf klicken, Commit um die Konfiguration zu speichern, und mit dem nächsten Schritt fortfahren. Configure IPSEC Crypto.

IPSEC-Verschlüsselungsprofil konfigurieren

Zum Konfigurieren von IKE-Gateways navigieren Sie zu Network > Network Profile > IPSEC Crypto

- Klicken Sie auf Add

- Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Name: Verwenden Sie einen Namen, um das IPsec-Profil für sicheren Zugriff zu identifizieren.

- IPSec Protocol: ESP

- ENCRYPTION: aes-256-gcm

- DH Group: no-pfs, 1 Stunde

- Klicken Sie auf  OK

Wenn Sie die Konfiguration auf diese Weise konfiguriert haben, können Sie auf klicken, Commit um die Konfiguration zu speichern, und mit dem nächsten Schritt fortfahren. Configure IPSec Tunnels.

Konfigurieren von IPSec-Tunneln

Navigieren Sie zum Konfigurieren IPSec Tunnelszu Network > IPSec Tunnels.

- Klicken Sie auf  Add

- Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- Name: Verwenden Sie einen Namen, um den sicheren Zugriffstunnel zu identifizieren.

- Tunnel Interface: Wählen Sie die Tunnelschnittstelle, die im Schritt konfiguriert wurde, Konfigurieren Sie die Tunnelschnittstelle.

- Type: Auto-Taste

- Address Type:IPv4

- IKE Gateways: Wählen Sie die IKE-Gateways aus, die im Schritt konfiguriert wurden, Konfigurieren Sie IKE-Gateways.

- IPsec Crypto Profile: Wählen Sie die IKE-Gateways aus, die auf dem Schritt konfiguriert wurden, und konfigurieren Sie das IPSEC-Kryptoprofil.

- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Advanced Options

- IPSec Mode Tunnel: Wählen Sie Tunnel aus.

- Klicken Sie auf  OK

Nachdem Ihr VPN erfolgreich erstellt wurde, können Sie mit dem Schritt fortfahren Configure Policy Based Forwarding.

Richtlinienbasierte Weiterleitung konfigurieren

Navigieren Sie zum Konfigurieren Policy Based Forwardingzu Policies > Policy Based Forwarding.

- Klicken Sie auf  Add

- Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:

- General

- Name: Verwenden Sie einen Namen, um den sicheren Zugriff zu identifizieren, Policy Base Forwarding (Routing nach Ursprung)

- Source

- Zone: Wählen Sie die Zonen aus, in denen Sie den Datenverkehr basierend auf dem Ursprung weiterleiten möchten.

- Source Address: Konfigurieren Sie den Host oder die Netzwerke, die Sie als Quelle verwenden möchten.

- Source Users: Konfigurieren Sie die Benutzer, die den Datenverkehr weiterleiten sollen (nur falls zutreffend).

- Destination/Application/Service

- Destination Address: Sie können es als Any (Beliebig) belassen oder die Adressbereiche von Secure Access (100.64.0.0/10) angeben.

- Forwarding

- Action: Weiterleiten

- Egress Interface: Wählen Sie die Tunnelschnittstelle, die im Schritt konfiguriert wurde, Konfigurieren Sie die Tunnelschnittstelle.

- Next Hop:None

- KlickenOK und Commit

Jetzt haben Sie alles auf Palo Alto konfiguriert. Nachdem Sie die Route konfiguriert haben, kann der Tunnel eingerichtet werden, und Sie müssen die Konfiguration des RA-VPN, der browserbasierten ZTA oder der Client Base ZTA auf dem Secure Access Dashboard fortsetzen.