Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

1. Identifizieren Sie die Benutzer, die entfernt werden müssen.

2. Entfernen Sie die gewünschten Benutzer

3. Bereitstellung anhalten und starten

Überprüfung

Verifizieren Sie dies aus den Protokollen im Azure-Portal.

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Benutzer aus dem von Microsoft Azure bereitgestellten Dashboard für sicheren Zugriff entfernt werden.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Sicherer Zugriff

- Microsoft Azure

- Benutzerbereitstellung mit Enterprise-Anwendungen in Azure

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basierend auf folgenden Software- und Hardware-Versionen:

- Sicherer Zugriff

- Microsoft Azure

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

1. Identifizieren Sie die Benutzer, die entfernt werden müssen.

Identifizieren Sie den Benutzer, der vom Dashboard entfernt werden muss.

- Navigieren zur Benutzeroberfläche für sicheren Zugriff

- Connect > Users and Groups

- In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie user2

2. Entfernen Sie die gewünschten Benutzer

Zum Azure-Portal navigieren

- Enterprise Applications

- Auswahl der Bereitstellung Enterprise Application

- Users and Groups, und wählen Sie dann die Benutzer aus, die Sie löschen möchten

- Klicken Sie auf  Remove

3. Bereitstellung anhalten und starten

Nachdem Sie die gewünschten Benutzer entfernt haben, navigieren Sie zu Provisioning.

- Klicken Sie Stop Provisioning

- Klicken Sie anschließend auf Start Provisioning

Die Verify gewünschten Benutzer wurden nun aus dem Dashboard für sicheren Zugriff entfernt.

Überprüfung

Wie Sie sehen, wurde das Dashboard für sicheren Zugriff wie gewünscht entferntuser2.

Verifizieren Sie dies aus den Protokollen im Azure-Portal.

Navigieren Sie zum Azure-Portal.

- Enterprise Applications

- Auswahl der Bereitstellung Enterprise Application

- Users and Groups

- Klicken Sie View Provisioning logs

- Das Protokoll gibt Action Disablean mitStatusals Success, was bestätigt, dass der Benutzer die Bereitstellung auf dem Zielsystem für sicheren Zugriff aufhebt.

Zugehörige Informationen

- Secure Access - Benutzerhandbuch

- Technischer Support und Downloads von Cisco

- Bereitstellen von Benutzern und Gruppen über Azure