Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Failover-Überwachung auf Site-to-Site-VPN für sicheren Zugriff erfolgen kann.

Problem

Das Fehlen einer effektiven Überwachung kann zu erheblichen Betriebsunterbrechungen führen. Eine Lücke bei der Netzwerküberwachung kann die Interoperabilität eines Unternehmens beeinträchtigen und zu einem Imageverlust oder finanziellen Einbußen führen, die sich auf die Geschäftskontinuität eines Unternehmens auswirken können.

Das Fehlen von Failover-Mechanismen führt zu diesen Problemen ohne eine automatisierte Reaktion auf die Umleitung des Datenverkehrs, wenn ein VPN-Tunnel ausfällt, entweder aufgrund eines Ausfalls des Anbieters oder aufgrund anderer Ursachen im Zusammenhang mit dem Internetdatenverkehr.

Lösung

Um dieses Problem zu beheben, können Sie eine IP-Adresse oder Domäne überwachen, die Ihnen helfen kann, einen Netzwerkausfall zu identifizieren, wenn ein VPN für den sicheren Zugriff eingerichtet wurde, um zu wissen, wenn Sie Verbindungsprobleme in einem der Tunnel haben.

Sie können diese Domäne oder IP verwenden, um die Kommunikation mit Secure Access zu überwachen:

- service.sig.umbrella.com Port 80

- 146.112.255.40 Port 80

Weitere Informationen finden Sie unter Monitor Network Tunnel Status (Status des Netzwerktunnels überwachen)

Hinweis: Diese Domäne und IP-Adresse antworten nur auf die Geräte hinter Secure Access. ICMP wird nicht unterstützt.

Zugehörige Informationen

- Secure Access - Benutzerhandbuch

- Technischer Support und Downloads von Cisco

- Netzwerktunnelstatus überwachen