Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Konfigurationen

Starten der Sensorkonfiguration

Hinzufügen des Sensors zum IME

Konfigurieren der Blockierung für den Cisco IOS-Router

Überprüfen

Angriff und Blockierung starten

Fehlerbehebung

Tipps

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird die Konfiguration der IPS-Blockierung (Intrusion Prevention System) unter Verwendung von IPS Manager Express (IME) erläutert. IME- und IPS-Sensoren werden zur Blockierung eines Cisco Routers verwendet. Beachten Sie bei dieser Konfiguration folgende Punkte:

- Installieren Sie den Sensor, und stellen Sie sicher, dass der Sensor ordnungsgemäß funktioniert.

- Stellen Sie die Sniffing-Schnittstelle auf den Router außerhalb der Schnittstelle ein.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco IPS Manager Express 7.0

- Cisco IPS Sensor 7.0(0.88)E3

- Cisco IOS® Router mit Cisco IOS Software, Version 12.4

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

In diesem Dokument wird diese Netzwerkeinrichtung verwendet.

Konfigurationen

In diesem Dokument werden diese Konfigurationen verwendet.

- Routerleuchte

- Router-Haus

Routerleuchte

Current configuration : 906 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname light

!

enable password cisco

!

username cisco password 0 cisco

ip subnet-zero

!

!

!

ip ssh time-out 120

ip ssh authentication-retries 3

!

call rsvp-sync

!

!

!

fax interface-type modem

mta receive maximum-recipients 0

!

controller E1 2/0

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.100.100.2 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI4/0

no ip address

shutdown

interface BRI4/1

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/2

no ip address

shutdown

!

interface BRI4/3

no ip address

shutdown

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.100.1

ip http server

ip pim bidir-enable

!

!

dial-peer cor custom

!

!

line con 0

line 97 108

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

Router-Haus

Current configuration : 939 bytes

!

version 12.4

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname house

!

logging queue-limit 100

enable password cisco

!

ip subnet-zero

!

!

no ip cef

no ip domain lookup

!

ip audit notify log

ip audit po max-events 100

!

!

no voice hpi capture buffer

no voice hpi capture destination

!

!

!

!

interface FastEthernet0/0

ip address 10.66.79.210 255.255.255.224

duplex auto

speed auto

!

interface FastEthernet0/1

ip address 10.100.100.1 255.255.255.0

ip access-group IDS_FastEthernet0/1_in_0 in

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

duplex auto

speed auto

!

interface ATM1/0

no ip address

shutdown

no atm ilmi-keepalive

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.66.79.193

ip route 1.1.1.0 255.255.255.0 10.100.100.2

no ip http server

no ip http secure-server

!

!

ip access-list extended IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any

!--- After you configure blocking, !--- IDS Sensor inserts this line.

!

call rsvp-sync

!

!

mgcp profile default

!

!

line con 0

exec-timeout 0 0

line aux 0

line vty 0 4

exec-timeout 0 0

password cisco

login

line vty 5 15

login

!

!

end

Starten der Sensorkonfiguration

Führen Sie diese Schritte aus, um die Konfiguration des Sensors zu starten.

1. Wenn Sie sich zum ersten Mal beim Sensor anmelden, müssen Sie cisco als Benutzernamen und cisco als Kennwort eingeben.

2. Wenn Sie vom System dazu aufgefordert werden, ändern Sie Ihr Kennwort.

Hinweis: Cisco123 ist ein Wörterbuch und im System nicht zulässig.

3. Geben Sie setup ein, und folgen Sie der Systemaufforderung, um die Basisparameter für die Sensoren festzulegen.

4. Geben Sie folgende Informationen ein:

sensor5#setup

--- System Configuration Dialog ---

!--- At any point you may enter a question mark '?' for help. !--- Use ctrl-c to abort the configuration dialog at any prompt. !--- Default settings are in square brackets '[]'.

Current time: Thu Oct  22 21:19:51 2009

Setup Configuration last modified:

Enter host name[sensor]:

Enter IP interface[10.66.79.195/24,10.66.79.193]:

Modify current access list?[no]:

Current access list entries:

!--- permit the ip address of workstation or network with IME

Permit:10.66.79.0/24

Permit:

Modify system clock settings?[no]:

Modify summer time settings?[no]:

Use USA SummerTime Defaults?[yes]:

Recurring, Date or Disable?[Recurring]:

Start Month[march]:

Start Week[second]:

Start Day[sunday]:

Start Time[02:00:00]:

End Month[november]:

End Week[first]:

End Day[sunday]:

End Time[02:00:00]:

DST Zone[]:

Offset[60]:

Modify system timezone?[no]:

Timezone[UTC]:

UTC Offset[0]:

Use NTP?[no]: yes

NTP Server IP Address[]:

Use NTP Authentication?[no]: yes

NTP Key ID[]: 1

NTP Key Value[]: 8675309

5. Speichern Sie die Konfiguration.

Es kann einige Minuten dauern, bis der Sensor die Konfiguration gespeichert hat.

[0] Go to the command prompt without saving this config.

[1] Return back to the setup without saving this config.

[2] Save this configuration and exit setup.

Enter your selection[2]: 2

Hinzufügen des Sensors zum IME

Führen Sie diese Schritte aus, um den Sensor in das IME aufzunehmen.

1. Wechseln Sie zum Windows-PC, der IPS Manager Express installiert hat, und öffnen Sie den IPS Manager Express.

2. Wählen Sie Home > Add.

3. Geben Sie diese Informationen ein und klicken Sie auf OK, um die Konfiguration abzuschließen.

4. Wählen Sie Geräte > Sensor5, um den Sensorstatus zu überprüfen, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf Status.

Vergewissern Sie sich, dass das Abonnement erfolgreich geöffnet wurde. Nachricht.

Konfigurieren der Blockierung für den Cisco IOS-Router

Gehen Sie wie folgt vor, um die Blockierung für die Cisco IOS-Route zu konfigurieren:.

1. Öffnen Sie auf dem IME-PC Ihren Webbrowser, und gehen Sie zu https://10.66.79.195.

2. Klicken Sie auf OK, um das vom Sensor heruntergeladene HTTPS-Zertifikat zu akzeptieren.

3. Geben Sie im Anmeldefenster cisco als Benutzernamen und 123cisco123 als Kennwort ein.

Diese IME-Verwaltungsschnittstelle wird angezeigt:

4. Klicken Sie auf der Registerkarte Konfiguration auf Aktive Signaturen.

5. Klicken Sie anschließend auf Signaturassistent.

Hinweis: Der vorherige Screenshot wurde aufgrund der Platzbeschränkung in zwei Teile geschnitten.

6. Wählen Sie Yes und String TCP als Signature-Engine aus. Klicken Sie auf Weiter.

7. Sie können diese Informationen als Standard belassen oder Ihre eigene Signature-ID, Signaturname und Benutzerhinweise eingeben. Klicken Sie auf Weiter.

8. Wählen Sie Event Action (Ereignisaktion) und Produce Alert and Request Block Host. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

9. Geben Sie einen regulären Ausdruck ein, der in diesem Beispiel testattack ist, geben Sie 23 für Service-Ports ein, wählen Sie To Service for the Direction aus, und klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

10. Sie können diese Informationen als Standard belassen. Klicken Sie auf Weiter.

11. Klicken Sie auf Fertig stellen, um den Assistenten zu beenden.

12. Wählen Sie Configuration > sig0 > Active Signatures (Konfiguration > sig0 > aktive Signaturen), um die neu erstellte Signatur mithilfe der Signature-ID oder des Signaturnamens zu suchen. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Signatur anzuzeigen.

13. Klicken Sie nach der Bestätigung auf OK und anschließend auf die Schaltfläche Übernehmen, um die Signatur auf den Sensor anzuwenden.

14. Klicken Sie auf der Registerkarte Konfiguration unter Sensorverwaltung auf Blockieren. Wählen Sie im linken Bereich Blockierungseigenschaften aus, und aktivieren Sie Blockierung aktivieren.

15. Wechseln Sie im linken Teilfenster zum Geräteanmeldeprofil. Klicken Sie zum Erstellen eines neuen Profils auf Hinzufügen. Klicken Sie nach der Erstellung auf OK und Übernehmen, um den Sensor auszuwählen und fortzufahren.

16. Im nächsten Schritt wird der Router als Blockierungsgerät konfiguriert. Wählen Sie im linken Teilfenster Blockierungsgerät aus, und klicken Sie auf Hinzufügen, um diese Informationen hinzuzufügen. Klicken Sie dann auf OK und Übernehmen.

17. Konfigurieren Sie jetzt im linken Bereich die Geräteschnittstellen blockieren. Fügen Sie die Informationen hinzu, klicken Sie auf OK und Übernehmen.

Überprüfen

Angriff und Blockierung starten

Gehen Sie wie folgt vor, um den Angriff zu starten und zu blockieren:

1. Bevor Sie den Angriff starten, gehen Sie zum IME, wählen Sie Event Monitoring > Dropped Attacks View und wählen Sie den Sensor rechts aus.

2. Telnet zu Router House und überprüfen Sie die Kommunikation vom Server mit diesen Befehlen.

house#show user

Line     User      Host(s)          Idle        Location

* 0 con 0             idle          00:00:00

226 vty 0             idle          00:00:17     10.66.79.195

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

permit ip host 10.66.79.195 any

permit ip any any (12 matches)

house#

3. Von Router Light, Telnet zu Router House und geben testattack ein.

Drücken Sie entweder <Leerzeichen> oder <Eingabe>, um Ihre Telnet-Sitzung zurückzusetzen.

light#telnet 10.100.100.1

Trying 10.100.100.1 ... Open

User Access Verification

Password:

house>en

Password:

house#testattack

[Connection to 10.100.100.1 lost]

!--- Host 10.100.100.2 has been blocked due to the !--- signature "testattack" triggered.

4. Telnet zu Router House und verwenden den Befehl show access-list wie hier gezeigt.

house#show access-list

Extended IP access list IDS_FastEthernet0/1_in_0

10 permit ip host 10.66.79.195 any

20 deny ip host 10.100.100.2 any (71 matches)

30 permit ip any any

5. Im Dashboard der IDS Event Viewer wird der rote Alarm angezeigt, sobald der Angriff gestartet wurde.

Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Fehlerbehebung in Ihrer Konfiguration.

Tipps

Tipps zur Fehlerbehebung:

- Sehen Sie sich den Sensor an, um die Ausgabe statistischer Netzwerkzugriffsdaten anzuzeigen und sicherzustellen, dass der Status aktiv ist. Von der Konsole oder SSH zum Sensor werden diese Informationen angezeigt:

sensor5#show statistics network-access

Current Configuration

AllowSensorShun = false

ShunMaxEntries = 100

NetDevice

Type = Cisco

IP = 10.66.79.210

NATAddr = 0.0.0.0

Communications = telnet

ShunInterface

InterfaceName = FastEthernet0/1

InterfaceDirection = in

State

ShunEnable = true

NetDevice

IP = 10.66.79.210

AclSupport = uses Named ACLs

State = Active

ShunnedAddr

Host

IP = 10.100.100.2

ShunMinutes = 15

MinutesRemaining = 12

sensor5#

- Stellen Sie sicher, dass der Kommunikationsparameter anzeigt, dass das richtige Protokoll verwendet wird, z. B. Telnet oder SSH mit 3DES. Sie können ein manuelles SSH oder Telnet von einem SSH/Telnet-Client auf einem PC ausprobieren, um die Richtigkeit von Benutzername und Kennwort zu überprüfen. Versuchen Sie dann, Telnet oder SSH vom Sensor selbst zum Router zu starten, und prüfen Sie, ob Sie sich erfolgreich beim Router anmelden können.

Zugehörige Informationen

- Support-Seite für Cisco Secure Intrusion Prevention

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems