Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Hintergrundinformationen

Anforderungen

Hot Patch-Dateien

Schritte zur Hot Patch-Installation

Überprüfen der Hotpatch-Installation

Schritte zum Hot Patch-Rollback

Einleitung

In diesem Dokument wird die Installation eines Hot Patches/Hot Fixes für die Identity Service Engine (ISE) beschrieben.

Voraussetzungen

Sie müssen über die Grundkenntnisse der Cisco Identity Service Engine (ISE) verfügen.

Hintergrundinformationen

- Wenn ein bekannter Fehler auftritt und die feste Version noch nicht verfügbar ist, können Sie den Hot Patch verwenden, der im Download-Portal verfügbar ist, oder Sie erhalten ihn vom Cisco TAC.

- Hot Patches müssen nur als letztes Mittel eingesetzt werden, wenn keine anderen möglichen Problemumgehungen zur Verfügung stehen.

Anforderungen

- Wenn ein bekannter Fehler bestätigt wird und sich dies auf Ihre Umgebung auswirkt, können Sie einen Hot Patch verwenden, wenn keine Problemumgehung oder Problembehebung bekannt ist.

Hot Patch-Dateien

In der Regel gibt es drei Hotpatch-Dateien: die Installationsdatei, die Rollbackdatei und die Readme-Datei.

Installationsdatei: Sie enthält die Hotpatch-Installationsdatei.

Format:

ise-apply-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz

Bugid: enthält Details zum Fehler

Version_zutreffend: enthält Details zur Installation, wenn sie für eine bestimmte ISE-Version spezifisch ist oder für alle Versionen gemeinsam ist

patch_applicable: enthält Details, wenn es sich um einen bestimmten Patch oder einen allgemeinen Patch handelt

Beispiele:

- Für alle ISE-Versionen und Patches geeignet

ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- Geeignet für ISE 3.3 Version und alle Patches.

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- Geeignet für 3.3 ISE Version und nur für Patch 4

ise-apply-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

Rollback-Datei: Diese Datei ist nützlich, um den installierten Hotpatch zu entfernen

Format:

ise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<Kunde>_<hotpatchversionnum>-SPA.tar.gz

Beispiele:

- Für alle ISE-Versionen und Patches geeignet

ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz

- Geeignet für ISE 3.3 Version und alle Patches

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patchall-SPA.tar.gz

- Geeignet für 3.3 ISE Version und nur für Patch 4

ise-rollback-CSCwk61938_3.3_patch4-SPA.tar.gz

Readme File (Readme-Datei): Diese Datei enthält Details, wichtige Hinweise, Installationsschritte und Rollbackschritte speziell für den Hotpatch-Defekt.

Schritte zur Hot Patch-Installation

Wir können keine Hotpatches über die WebGUI installieren. Um Hotpatches zu installieren, benötigen Sie CLI-Zugriff.

1. Laden Sie die Installationsdatei ise-apply-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz herunter.

2. Überprüfen Sie, ob der Hash der heruntergeladenen Datei richtig ist.

3. Kopieren Sie das Installationspaket in ein Repository [Repository Creation], das der ISE zur Verfügung steht. Wenn Sie kein funktionierendes Repository haben, können Sie die lokale Datenträgerverwaltung der ISE über die GUI verwenden, um Dateien auf die entsprechenden Knoten hochzuladen.

4. Führen Sie den folgenden Befehl aus:

#application install <Dateiname> <Repository-Name>

Beispiel: #application ise-apply-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz lokal installieren

Überprüfen der Hotpatch-Installation

In der CLI können Sie sehen, welche gebündelten Hotpatches mit dem folgenden Befehl installiert werden:

#show Protokollierung Anwendung hotpatch.log

Schritte zum Hot Patch-Rollback

1. Laden Sie die Installationsdatei ise-rollback-<bugid>_<version_applicable>_<patch_applicable>-SPA.tar.gz herunter.

2. Überprüfen Sie, ob der Hash der heruntergeladenen Datei richtig ist.

3. Kopieren Sie das Rollback-Paket in ein Repository [Repository Creation], das der ISE zur Verfügung steht. Wenn Sie kein funktionierendes Repository haben, können Sie die lokale Datenträgerverwaltung der ISE über die GUI verwenden, um Dateien auf die entsprechenden Knoten hochzuladen.

4. Führen Sie den Befehl

application install <Dateiname> <Repository-Name>

Beispiel: Anwendungsinstallation ise-rollback-CSCwk61938_Universal_patchall-SPA.tar.gz lokal

Anmerkung: Es ist ratsam, vor der Anwendung eines offiziellen Patches oder Upgrades alle Hotpatches zurückzusetzen. Die Datei hotpatch.log wird nicht gelöscht, wenn ein Update oder Patch angewendet wird. Wenn die Hotpatches nicht zuerst zurückgesetzt werden, enthält dieses Protokoll wahrscheinlich veraltete Daten.