Inhalt

IP-Adresse der in den Portaleinstellungen ausgewählten Schnittstelle ist nicht definiert

ICSeverity

Auswirkungen

Beschreibung

SyslogMeldung

Syslog-Meldungsbeispiel

Produktfamilie

Regex

Empfehlung

Befehle

IP-Adresse der in den Portaleinstellungen ausgewählten Schnittstelle ist nicht definiert

ICSeverity

4 - Warnung

Auswirkungen

Die in den Portaleinstellungen verwendete Schnittstelle verfügt nicht über eine IP-Adresse, sodass der Benutzer nicht in das Portal gelangen kann.

Beschreibung

Diese Meldung zeigt an, dass die IP-Adresse für die in den Portaleinstellungen ausgewählte Schnittstelle im ISE-Knoten nicht definiert ist.

SyslogMeldung

15056

Syslog-Meldungsbeispiel

2021 Oct 21 01:01:01 Cisco-Test-ISE-01 CISE_Identity_Stores_Diagnostics 0000000439

1 0 2021-10-21 09:56:30.791 -05:00 0848373896 15056 ERROR Policy:

IP Address for interface selected in portal settings is undefined,

ConfigVersionId=9, Device IP Address=10.10.10.2, UserName=hegde, Protocol=Tacacs,

RequestReceivedTime=1314732689, PolicyType=ServiceSelectionPolicy,

Produktfamilie

Cisco Identity Services Engine

Regex

–

Empfehlung

Lösungsvorschlag:

1. Überprüfen Sie, ob die im Portal verwendete Schnittstelle über eine IP-Adresse verfügt. Melden Sie sich bei CLI an, zeigen Sie Ausführen an, und validieren Sie die IP-Adresse für die im Portal verwendete Schnittstelle.

2. Die ISE verfügt über mehrere Portale - Gast, Status, BYOD. Navigieren Sie für das Gastportal zu Work Centers > Guest > Portal and Components > Validate Interface (Work Center > Gast > Portal und Komponenten > Schnittstelle validieren), die in jedem Portal ausgewählt wurde.

3. Navigieren Sie für das Posture-Portal zu Work Centers > Posture > Client Provisioning > Validate Interface (Work Center > Posture > Client-Bereitstellung > Schnittstelle validieren), die in jedem Portal ausgewählt wurden.

Befehle

–