Inhalt

Einführung

Wie sammelt man Berichte von der ISE?

Einführung

In diesem Dokument wird das Verfahren für die Berichtserfassung über Identity Services Engine (ISE) beschrieben. ISE-Berichte werden häufig von TAC-Technikern bei der Fehlerbehebung angefordert.

Wie sammelt man Berichte von der ISE?

In der ISE gibt es zwei Arten von Berichten: Radius und TACACS. Wenn Sie eine Fehlerbehebung bei der Authentifizierung des Netzwerkzugriffs durchführen, handelt es sich um einen Radius-Bericht. Wenn die Geräteverwaltung (Anmeldung beim Switch, Befehlsautorisierung) diagnostiziert werden muss, wählen Sie den Tacacs-Bericht aus.

Navigieren Sie zu Operations > Radius (TACACS) > Live Log (Betrieb > Radius (TACACs) > Live Log (Live-Protokoll). Auf dieser Seite können Sie alle aktuellen Authentifizierungs-/Autorisierungsberichte anzeigen. Die Registerkarte "Berichte" enthält weitere Verlaufsdaten. Sie finden sie unter Pfad: Betrieb > Berichte

Die Hauptansicht Live Logs und Reports enthält zusammenfassende Informationen zu Authentifizierungsversuchen. Für die Fehlerbehebung ist ein Detailbericht erforderlich. Detailbericht wird in der Spalte Details durch Lupe generiert.

Live-Protokolle:

Bericht:

Um einen detaillierten Bericht zu exportieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Seite speichern unter.. und dann im neuen Fenster Speichern.

Exportierte Datei kann an TAC gesendet oder dem TAC-Fall hinzugefügt werden.