Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Konfigurationen

Überprüfung

Häufige Anwendungsfälle

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die Debug-Protokolleinstellungen für Cisco Identity Services Engine (ISE) 3.4 konfigurieren, um die maximale Dateigröße und die maximale Dateianzahl anzupassen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco ISE

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf der Software und Hardware, Versionen:

- Cisco ISE Version 3.4

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Bei Komponenten mit ausführlicheren Protokollstufen wie Debugging und Trace drehen sich Protokolldateien aufgrund der schnellen Generierung von Informationen tendenziell schneller als erwartet. Mit dieser Funktion können Sie die Größe und die Anzahl der Protokolldateien anpassen, damit vor dem Überschreiben der Protokolle weitere Informationen zu bestimmten Komponenten protokolliert werden können.

Konfigurationen

Navigieren Sie zu .Operations > Troubleshoot > Debug Wizard > Debug Log Configuration Wählen Sie aus der Knotenliste den Knoten aus, für den Sie die Debugprotokolleinstellungen ändern möchten. Beachten Sie, dass sich alle geänderten Einstellungen nur auf diesen ausgewählten Knoten auswirken. Wählen Sie die Komponente aus, für die Sie die Einstellungen ändern möchten, und klicken Sie aufDebug Log Settings.

Hinweis: Sie können die Debug-Protokolleinstellungen für keine der Komponenten in der Protokolldatei ändern.prrt-server.log

Konfigurationsseite des Debug-Protokolls

Stellen Sie dasMax File Size (MB)undFile Countnach Bedarf ein, um das Problem zu beheben. Der Max File Size kann in einem Bereich von 1-100 MB eingestellt werden. Es gibt keine Höchstgrenze File Count für die Durchsetzung.

Warnung: Um zu vermeiden, dass der Datenträger mit Protokolldateien gefüllt wird, darf der Speicherplatz für Protokolle insgesamt 60 GB nicht überschreiten. Wenn die eingegebenen Debug-Protokolleinstellungen diesen Grenzwert überschreiten, wird eine Warnmeldung mit dem Vermerk "Disk space usage for logs exceeds 60GB. Please reduce Max File Size/File Count" angezeigt, und Ihre Änderungen können nicht gespeichert werden.

Fenster "Debug Log Settings"

Optional können Sie auch ein Datum und eine Uhrzeit angeben, zu denen diese Einstellung auf den Standardwert zurückgesetzt werden soll. Aktivieren Sie dazu das Specify Date/Time to Reset to DefaultKontrollkästchen, und legen Sie Datum und Uhrzeit für das Zurücksetzen fest.

Warnung: Für diese Konfiguration wird die Cisco ISE Uhr verwendet. Stellen Sie sicher, dass alle Knoten mit dem NTP-Server synchronisiert sind, um unerwartetes Verhalten zu vermeiden.

Konfigurieren von Datum/Uhrzeit

Klicken Sie aufSave, um die Einstellungen zu übernehmen.

Um die Debug-Protokolleinstellungen auf den Standardwert für eine Komponente zurückzusetzen, können Sie die Komponente auswählen, auf die Reset to Default Option klicken und dann Yes im Popup-Fenster auswählen.

Auf Standardeinstellung zurücksetzen

Überprüfung

Nachdem Sie die Einstellungen für das Debug-Protokoll geändert haben, überwachen Sie das Predicted Space Usage for Debug Logs Volume, das auf dem Total Disk Space aufgenommen wurde, um sicherzustellen, dass sich der Datenträger nicht voll ausfüllt.

Gesamter Speicherplatz

Stellen Sie sicher, dass die Max File Size (MB) und die File Count Spalten der Tabelle die gespeicherten Änderungen wiedergeben.

Debug-Protokolleinstellungen nach der Konfiguration

Sie können die Protokollgröße über die CLI von Cisco ISEüberprüfen. Geben Sie den show logging application | include collector.log Befehl ein. Ersetzen collector.log Sie dies durch die entsprechende Protokolldatei, die überprüft werden soll.

admin#show logging application | include collector.log

84851938 Oct 15 2024 16:53:59 collector.log

Häufige Anwendungsfälle

Einige Komponenten drehen sich häufiger, und es werden ausführlichere Protokollstufen ausgewählt. Es werden einige dieser Komponenten und die empfohlenen Werte aufgelistet, die beim Debuggen von Problemen im Zusammenhang mit diesen Komponenten festgelegt werden sollten:

- collector

- Max File Size:100 MB

- File Count:25

- profiler

- Max File Size:100 MB

- File Count: 50 (Standard)