Inhalt

Einführung

Frage. Nach dem Upgrade der ISE auf 2.4 erhalten Sie möglicherweise einen Alarm "Alarms: Weniger installierte VM-Lizenzen als bereitgestellte VM-Knoten", obwohl alle erforderlichen Lizenzen vor dem Upgrade installiert wurden.

Einführung

Frage. Nach dem Upgrade der ISE auf 2.4 erhalten Sie möglicherweise einen Alarm "Alarms: Weniger installierte VM-Lizenzen als bereitgestellte VM-Knoten", obwohl alle erforderlichen Lizenzen vor dem Upgrade installiert wurden.

Antwort. Für Version 2.4 wird empfohlen, die entsprechenden VM-Lizenzen für die VM-Knoten in der Bereitstellung zu installieren. Sie müssen die VM-Lizenzen basierend auf der Anzahl der VM-Knoten und den Ressourcen jedes VM-Knotens wie CPU und Arbeitsspeicher installieren. Andernfalls erhalten Sie Warnungen und Benachrichtigungen, um die Lizenzschlüssel für das virtuelle System in Version 2.4 zu beschaffen und zu installieren. Die Dienste werden jedoch nicht unterbrochen.

Der Alarm selbst wird auf verschiedene Weise manifest.

- Lizenzwarnung bei der ersten Anmeldung nach der Aktualisierung:

- Lizenzinformationen bei der ersten Anmeldung nach dem Upgrade:

- Alarm im Alarme Dashboard:

VM-Lizenzen werden in drei Kategorien angeboten: Klein, Mittel und Groß. Wenn Sie z. B. einen 3595 gleichwertigen VM-Knoten mit 8 Kernen und 64 GB RAM verwenden, benötigen Sie möglicherweise eine VM-Lizenz der Kategorie "Mittel", wenn Sie dieselben Funktionen auf dem VM replizieren möchten. Sie können mehrere VM-Lizenzen je nach Anzahl der VMs und deren Ressourcen entsprechend Ihren Bereitstellungsanforderungen installieren.

VM-Lizenzen sind Infrastrukturlizenzen. Aus diesem Grund können Sie VM-Lizenzen unabhängig von den in Ihrer Bereitstellung verfügbaren Endgerätelizenzen installieren. Sie können eine VM-Lizenz installieren, auch wenn Sie in Ihrer Bereitstellung keine Evaluation-, Base-, Plus- oder Apex-Lizenz installiert haben. Um jedoch die durch die Base-, Plus- oder Apex-Lizenzen aktivierten Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die entsprechenden Lizenzen installieren.

Wenn nach der Installation oder Aktualisierung auf Version 2.4 eine Abweichung zwischen der Anzahl der bereitgestellten VM-Knoten und den installierten VM-Lizenzen besteht, werden alle 14 Tage Alarme im Alarme-Dashboard angezeigt. Alarme werden auch angezeigt, wenn Änderungen an den Ressourcen des VM-Knotens vorgenommen werden oder wenn ein VM-Knoten registriert oder deregistriert wird.

VM-Lizenzen sind unbefristete Lizenzen. Bei jeder Anmeldung bei der Cisco ISE-GUI werden Änderungen an der VM-Lizenzierung angezeigt, bis Sie das Kontrollkästchen "Diese Nachricht nicht erneut anzeigen" im Popup-Fenster für Benachrichtigungen aktivieren.

Wenn Sie ein Upgrade auf Version 2.4 planen, wenden Sie sich an licensing@cisco.com mit den Verkaufsauftragsnummern, die den Erwerb einer mittelgroßen VM-Lizenz für jede zuvor erworbene VM umfassen. Sie sollten außerdem Ihre CCOID und die Verkaufsauftragsnummer angeben. Alias ist nur für zuvor gekaufte Kunden geeignet, die ein Upgrade auf 2.4 durchführen und PAKs benötigen. Es wird erwartet, dass neue Kunden ihre Einkäufe über Direktverkäufe oder Partner abwickeln, die sie durch den regulären Kaufprozess führen.

Die folgende Tabelle zeigt die minimalen VM-Ressourcen nach Kategorie:

VM-Kategorie

RAM-Bereich

Anzahl der CPUs

Klein

16 GB

12 CPUs

Mittel

64 GB

16 CPUs

Groß

256 GB

16 CPUs

Weitere Informationen zu den Lizenzen finden Sie im Kapitel "Cisco ISE-Lizenzen" im Administratorleitfaden für die Cisco Identity Services Engine, Version 2.4.

Diese Informationen sind auch im Upgrade-Leitfaden enthalten:

Cisco Identity Services Engine Upgrade Guide, Version 2.4