Inhalt

Einleitung

Problem

Lösung

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie das System zurücksetzen und die Kontexttransparenz auf der verteilten ISE-Bereitstellung synchronisieren.

Problem

Das Verfahren, das empfohlen wird, wenn die grafische Benutzeroberfläche für Kontextsensitivität nicht geladen werden kann (Fehlermeldung: Seite "Kontextsensitivität kann nicht geladen werden") oder die Dashboard-Zähler leer sind. Eine MAC-Adresse kann auch nicht hinzugefügt werden. Fehlermeldung: "Endpunkt kann nicht erstellt werden, Endpunkt XX:XX:XX:XX:XX:XX ist bereits vorhanden. Dies tritt auf, wenn die Context Visibility-Datenbank nicht mit der Oracle-Datenbank für diesen Endpunkt synchronisiert ist.

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie das System zurücksetzen und die Kontexttransparenz in verteilten ISE-Bereitstellungen synchronisieren können, um diese Probleme zu beheben.

Lösung

Verbinden Sie sich über eine Konsole oder SSH mit dem Primären Administrationsknoten (einige Ausgaben wurden aus Gründen der Kürze festgelegt), führen Sie dann den Befehl application configure ise aus, gefolgt von der Option [20] "Sichtbarkeit des Kontexts zurücksetzen", und stimmen Sie zu, y fortzufahren. Beantworten Sie nicht die letzte Frage:

primary-node/admin# application configure ise

Selection configuration option

~

[20]Reset Context Visibility

[21]Synchronize Context Visibility With Database

~

20

This will remove all data from Context Visibility. Do you want to proceed [y/n]: y

Checking ISE persona

- Done

Reset of indexing engine on this node needs to be run only after running it on Secondary Admin Node(secondary-node)

Is reset indexing engine started on Secondary Admin Node(secondary-node) [ Y/N ] :

Ohne Antwort auf die letzte Frage öffnen Sie SSH oder Konsole auf den sekundären Administrationsknoten und führen Sie Befehl Anwendung konfigurieren ise gefolgt von Option [20] Zurücksetzen der Kontexttransparenz und Zustimmung zu fortfahren y, nicht auf die letzte Frage.

secondary-node/admin# application configure ise

Selection configuration option

~

[20]Reset Context Visibility

[21]Synchronize Context Visibility With Database

~

20

This will remove all data from Context Visibility. Do you want to proceed [y/n]: y

Checking ISE persona

- Done

Stopping monit services

- Done

Stopping ISE indexing engine

- Done

Unzip and making changes to vcs jar

- Done

Modifying ISE indexing engine configuration

- Done

Starting ISE indexing engine

- Done

Performing reset of ISE indexing engine

- Done

Stopping ISE indexing engine

- Done

Removing backup of vcs jar

- Done

Reverting changes to ISE indexing engine configuration

- Done

Please proceed with running reset indexing engine on Primary Admin Node(primary-node) now. Once reset finishes on Primary Admin Node, please come back and press Y here

Is reset indexing engine done on Primary Admin Node(primary-node) [ Y/N ] :

Ohne Antwort auf die letzte Frage fahren Sie mit Y in der SSH oder Konsole des primären Administrationsknotens fort.

Is reset indexing engine started on Secondary Admin Node(secondary-node) [ Y/N ] :Y

Verifying ISE indexing engine services on Secondary Admin Node

- Done

Stopping monit services

- Done

Stopping ISE indexing engine

- Done

Unzip and making changes to vcs jar

- Done

Modifying ISE indexing engine configuration

- Done

Starting ISE indexing engine

- Done

Performing reset of ISE indexing engine

- Done

Stopping ISE indexing engine

- Done

Removing backup of vcs jar

- Done

Reverting changes to ISE indexing engine configuration

- Done

Starting ISE indexing engine

- Done

Starting monit services

- Done

Reset of indexing engine on this node is complete. Please proceed with remaining steps on Secondary Admin Node(secondary-node)

Reset of Context Visibility is successful on this node

[0] Beenden Sie das Konfigurationsmenü, und fahren Sie mit Y in der SSH oder Konsole des sekundären Administrationsknotens fort.

Is reset indexing engine done on Primary Admin Node(primary-node) [ Y/N ] :Y

Verifying ISE indexing engine services on Primary Admin Node

- Done

Starting ISE indexing engine

- Done

Starting monit services

- Done

Reset of Context Visibility is successful on this node

[0] Beenden Sie das Menü "Konfiguration".

Fahren Sie nach dem Zurücksetzen der auf beiden Knoten ausgeführten Context Visibility mit der Synchronisierung auf dem primären Administrationsknoten fort:

primary-node/admin# application configure ise

Selection configuration option

~

[20]Reset Context Visibility

[21]Synchronize Context Visibility With Database

~

21

This will synchronize Context Visibility with database. Do you want to proceed [y/n]: y

Copying files

- Done

Changing permissions

- Done

Exporting endpoints from database

- Done

Importing endpoints into context visibility

- Done

Synchronization of Context Visibility with Oracle is successful

[0] Beenden Sie das Menü "Konfiguration".

Vergewissern Sie sich, dass das Indizierungsmodul auf beiden Administrationsknoten ausgeführt wird.

primary-node/admin# show application status ise

ISE PROCESS NAME STATE PROCESS ID

--------------------------------------------------------------------

Database Listener running 3010

Database Server running 80 PROCESSES

Application Server running 8877

Profiler Database running 5420

ISE Indexing Engine running 13865

AD Connector running 11922

M&T Session Database running 5322

M&T Log Collector running 9019

M&T Log Processor running 8927

Certificate Authority Service disabled

EST Service disabled

SXP Engine Service disabled

Docker Daemon running 11469

TC-NAC Service disabled

Wifi Setup Helper Container disabled

pxGrid Infrastructure Service disabled

pxGrid Publisher Subscriber Service disabled

pxGrid Connection Manager disabled

pxGrid Controller disabled

PassiveID WMI Service disabled

PassiveID Syslog Service disabled

PassiveID API Service disabled

PassiveID Agent Service disabled

PassiveID Endpoint Service disabled

PassiveID SPAN Service disabled

DHCP Server (dhcpd) disabled

DNS Server (named) disabled