Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konventionen

Konfigurieren

Netzwerktopologie

Konfiguration des FlexVPN-Servers

Radius-Benutzerprofilkonfiguration

Überprüfen

Abgeleitete virtuelle Zugriffsschnittstelle

Krypto-Sitzungen

Fehlerbehebung

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument enthält eine Beispielkonfiguration für ein VRF-kompatibles VPN (VPN Routing and Forwarding) FlexVPN in einem Remote-Zugriffsszenario. Bei der Konfiguration wird ein Cisco IOS®-Router als Tunnel-Aggregationsgerät mit Remote-Zugriff auf AnyConnect-Clients verwendet.

Voraussetzungen

Anforderungen

In dieser Beispielkonfiguration werden die VPN-Verbindungen auf einem Multiprotocol Label Switching (MPLS) Provider Edge (PE)-Gerät terminiert, auf dem sich der Tunnel-Terminationspunkt in einem MPLS-VPN (dem Front-VRF [FVRF]) befindet. Nachdem der verschlüsselte Datenverkehr entschlüsselt wurde, wird der Klartext-Datenverkehr an ein anderes MPLS-VPN (die interne VRF-Instanz [IVRF]) weitergeleitet.

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Software- und Hardwareversionen:

- Cisco Aggregation Services Router der Serie ASR 1000 mit IOS-XE3.7.1 (15.2(4)S1) als FlexVPN-Server

- Cisco AnyConnect Secure Mobility Client und Cisco AnyConnect VPN Client Version 3.1

- Microsoft Network Policy Server (NPS) RADIUS-Server

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Konventionen

Weitere Informationen zu Dokumentkonventionen finden Sie in den Cisco Technical Tips Conventions (Technische Tipps zu Konventionen von Cisco).

Konfigurieren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen zum Konfigurieren der in diesem Dokument beschriebenen Funktionen.

Hinweis: Verwenden Sie das Command Lookup Tool (nur registrierte Kunden), um weitere Informationen zu den in diesem Abschnitt verwendeten Befehlen zu erhalten.

Netzwerktopologie

In diesem Dokument wird die folgende Netzwerkeinrichtung verwendet:

Konfiguration des FlexVPN-Servers

Dies ist ein Beispiel für eine FlexVPN-Serverkonfiguration:

hostname ASR1K

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius lab-AD

server-private 172.18.124.30 key Cisco123

!

aaa authentication login default local

aaa authentication login AC group lab-AD

aaa authorization network AC local

!

aaa session-id common

!

ip vrf fvrf

rd 2:2

route-target export 2:2

route-target import 2:2

!

ip vrf ivrf

rd 1:1

route-target export 1:1

route-target import 1:1

!

!

crypto pki trustpoint AC

enrollment mode ra

enrollment url http://lab-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll

fqdn asr1k.labdomain.cisco.com

subject-name cn=asr1k.labdomain.cisco.com

revocation-check crl

rsakeypair AC

!

!

crypto pki certificate chain AC

certificate 433D7311000100000259

certificate ca 52DD978E9680C1A24812470E79B8FB02

!

!

crypto ikev2 authorization policy default

pool flexvpn-pool

def-domain cisco.com

route set interface

!

crypto ikev2 authorization policy AC

pool AC

dns 10.7.7.129

netmask 255.255.255.0

banner ^CCC Welcome ^C

def-domain example.com

!

crypto ikev2 proposal AC

encryption aes-cbc-256

integrity sha1

group 5

!

crypto ikev2 policy AC

match fvrf fvrf

proposal AC

!

!

crypto ikev2 profile AC

match fvrf fvrf

match identity remote key-id cisco.com

identity local dn

authentication remote eap query-identity

authentication local rsa-sig

pki trustpoint AC

dpd 60 2 on-demand

aaa authentication eap AC

aaa authorization group eap list AC AC

virtual-template 40

!

!

crypto ipsec transform-set AC esp-aes 256 esp-sha-hmac

mode tunnel

!

crypto ipsec profile AC

set transform-set AC

set ikev2-profile AC

!

!

interface Loopback0

description BGP source interface

ip address 10.5.5.5 255.255.255.255

!

interface Loopback99

description VPN termination point in the FVRF

ip vrf forwarding fvrf

ip address 7.7.7.7 255.255.255.255

!

interface Loopback100

description loopback interface in the IVRF

ip vrf forwarding ivrf

ip address 6.6.6.6 255.255.255.255

!

interface GigabitEthernet0/0/1

description MPLS IP interface facing the MPLS core

ip address 20.11.11.2 255.255.255.0

negotiation auto

mpls ip

cdp enable

!

!

!

interface Virtual-Template40 type tunnel

no ip address

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

!

router bgp 2

bgp log-neighbor-changes

redistribute connected

redistribute static

neighbor 10.2.2.2 remote-as 2

neighbor 10.2.2.2 update-source Loopback0

!

address-family vpnv4

neighbor 10.2.2.2 activate

neighbor 10.2.2.2 send-community extended

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf fvrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

address-family ipv4 vrf ivrf

redistribute connected

redistribute static

exit-address-family

!

ip local pool AC 192.168.1.100 192.168.1.150

Radius-Benutzerprofilkonfiguration

Die für das RADIUS-Profil verwendete Schlüsselkonfiguration sind die beiden VSA-Paare (VSA), die die dynamisch erstellte virtuelle Zugriffsschnittstelle in die IVRF-Instanz einbinden und die IP-Adresse auf der dynamisch erstellten virtuellen Zugriffsschnittstelle aktivieren:

ip:interface-config=ip unnumbered loopback100

ip:interface-config=ip vrf forwarding ivrf

In Microsoft NPS befindet sich die Konfiguration in den Netzwerkrichtlinieneinstellungen, wie in diesem Beispiel gezeigt:

Achtung: Der Befehl ip vrf forwarding muss vor dem Befehl ip unnumbered (unnummerierte IP-Befehle) ausgeführt werden. Wenn die virtuelle Zugriffsschnittstelle aus der virtuellen Vorlage geklont und der Befehl ip vrf für die Weiterleitung angewendet wird, wird jede IP-Konfiguration aus der virtuellen Zugriffsschnittstelle entfernt. Obwohl der Tunnel eingerichtet ist, ist die CEF-Adjacency für die Point-to-Point (P2P)-Schnittstelle unvollständig. Dies ist ein Beispiel für den Befehl show adjacency mit einem unvollständigen Ergebnis:

ASR1k#show adjacency virtual-access 1

Protocol Interface                 Address

IP       Virtual-Access1           point2point(6) (incomplete)

Wenn die CEF-Adjacency unvollständig ist, wird der gesamte ausgehende VPN-Datenverkehr verworfen.

Überprüfen

In diesem Abschnitt überprüfen Sie, ob Ihre Konfiguration ordnungsgemäß funktioniert. Überprüfen Sie die abgeleitete virtuelle Zugriffsschnittstelle, und überprüfen Sie dann die Einstellungen für IVRF und FVRF.

Abgeleitete virtuelle Zugriffsschnittstelle

Überprüfen Sie, ob die erstellte virtuelle Zugriffsschnittstelle von der virtuellen Vorlagenschnittstelle ordnungsgemäß geklont wurde und alle vom RADIUS-Server heruntergeladenen Attribute pro Benutzer angewendet hat:

ASR1K#sh derived-config interface virtual-access 1

Building configuration...Derived configuration : 250 bytes

!

interface Virtual-Access1

ip vrf forwarding ivrf

ip unnumbered Loopback100

tunnel source 7.7.7.7

tunnel mode ipsec ipv4

tunnel destination 8.8.8.10

tunnel vrf fvrf

tunnel protection ipsec profile AC

no tunnel protection ipsec initiate

end

Krypto-Sitzungen

Überprüfen Sie die IVRF- und FVRF-Einstellungen mit diesen Ausgaben der Kontrollebene.

Dies ist ein Beispiel für die Ausgabe des Befehls show crypto sessiond detail:

ASR1K#show crypto session detail

Crypto session current status

Code: C - IKE Configuration mode, D - Dead Peer Detection

K - Keepalives, N - NAT-traversal, T - cTCP encapsulation

X - IKE Extended Authentication, F - IKE Fragmentation

Interface: Virtual-Access1

Uptime: 00:23:19

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 8.8.8.10 port 57966 fvrf: fvrf ivrf: ivrf

Phase1_id: cisco.com

Desc: (none)

IKEv2 SA: local 7.7.7.7/4500 remote 8.8.8.10/57966 Active

Capabilities:(none) connid:1 lifetime:23:36:41

IPSEC FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 host 192.168.1.103

Active SAs: 2, origin: crypto map

Inbound:  #pkts dec'ed 95 drop 0 life (KB/Sec) 4607990/2200

Outbound: #pkts enc'ed 44 drop 0 life (KB/Sec) 4607997/2200

Dies ist ein Beispiel für die Ausgabe des Befehls show crypto IKEv2 session detail:

ASR1K#show crypto ikev2 sess detail

IPv4 Crypto IKEv2 Session

Session-id:4, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                 Remote                fvrf/ivrf            Status

1         7.7.7.7/4500          8.8.8.10/57966        fvrf/ivrf            READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA96, DH Grp:5, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/1298 sec

CE id: 1004, Session-id: 4

Status Description: Negotiation done

Local spi: EE87373C2C2643CA       Remote spi: F80C8A4CB4143091

Local id: cn=asr1k.labdomain.cisco.com,hostname=asr1k.labdomain.cisco.com

Remote id: cisco.com

Remote EAP id: user1

Local req msg id:  1              Remote req msg id:  43

Local next msg id: 1              Remote next msg id: 43

Local req queued:  1              Remote req queued:  43

Local window:      5              Remote window:      1

DPD configured for 60 seconds, retry 2

NAT-T is detected  outside

Cisco Trust Security SGT is disabled

Assigned host addr: 192.168.1.103

Initiator of SA : No

Child sa: local selector  0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 192.168.1.103/0 - 192.168.1.103/65535

ESP spi in/out: 0x88F2A69E/0x19FD0823

AH spi in/out: 0x0/0x0

CPI in/out: 0x0/0x0

Encr: AES-CBC, keysize: 256, esp_hmac: SHA96

ah_hmac: None, comp: IPCOMP_NONE, mode tunnel

IPv6 Crypto IKEv2 Session

ASR1K#

Fehlerbehebung

Für diese Konfiguration sind derzeit keine spezifischen Informationen zur Fehlerbehebung verfügbar.

Zugehörige Informationen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems