Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Aufgabe 1: Überprüfen der Voraussetzungen

Aufgabe 2: Software-Images hochladen

Aufgabe 3: Upgrade des ersten FXOS-Chassis

Aufgabe 4: FTD-Failover-Zustände austauschen

Aufgabe 5: Upgrade des zweiten FXOS-Chassis

Aufgabe 6: FMC-Software aktualisieren

Aufgabe 7: FTD HA-Paar aktualisieren

Aufgabe 8: Bereitstellen einer Richtlinie für das FTD HA-Paar

Zugehörige Informationen

Einleitung

Dieses Dokument beschreibt den Upgrade-Prozess von Firepower Threat Defense (FTD) im Hochverfügbarkeitsmodus (HA) auf Firepower-Appliances.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, sich mit folgenden Themen vertraut zu machen:

- Firepower Management Center (FMC)

- FTD

- FirePOWER-Appliances (FXOS)

Verwendete Komponenten

- 2 x FPR4150

- 1 x FS4000

- 1 x PC

Versionen des Software-Images vor dem Upgrade:

- FMC 6.1.0-330

- FTD Primär 6.1.0-330

- FTD Sekundär 6.1.0-330

- FXOS Primary 2.0.1-37

- FXOS Sekundär 2.0.1-37

Die Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf Geräte in einer speziell eingerichteten Testumgebung. Alle Geräte, die in diesem Dokument benutzt wurden, begannen mit einer gelöschten (Nichterfüllungs) Konfiguration. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die möglichen Auswirkungen aller Befehle kennen.

Konfigurieren

Netzwerkdiagramm

Aktionsplan

Aufgabe 1: Überprüfen der Voraussetzungen

Schritt 2: Hochladen der Images auf FMC und SSP

Schritt 3: Upgrade des ersten FXOS-Chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)

Schritt 4: FTD-Failover austauschen

Schritt 5: Upgrade des zweiten FXOS-Chassis (2.0.1-37 -> 2.0.1-86)

Schritt 6: FMC aktualisieren (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

Aufgabe 7: Upgrade des FTD HA-Paares (6.1.0-330 -> 6.1.0.1)

Aufgabe 8: Implementierung einer Richtlinie von FMC für das FTD HA-Paar

Aufgabe 1: Überprüfen der Voraussetzungen

Ermitteln Sie im FXOS-Kompatibilitätsleitfaden die Kompatibilität zwischen:

- FTD-Zielversion und FXOS-Softwareversion

- FirePOWER-Hardwareplattform und FXOS-Softwareversion

Kompatibilität mit Cisco FirePOWER 4100/9300 FXOS

Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für FP21xx- und frühere Plattformen.

Überprüfen Sie die FXOS-Versionshinweise der Zielversion, um den FXOS-Upgrade-Pfad zu ermitteln:

Cisco Firepower 4100/9300 FXOS - Versionshinweise, 2.0(1)

Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für FP21xx- und frühere Plattformen.

Informieren Sie sich in den Versionshinweisen zur FTD-Zielversion über den FTD-Upgrade-Pfad:

Versionshinweise für FirePOWER-Systeme, Version 6.0.1.2

Aufgabe 2: Software-Images hochladen

Laden Sie die FXOS-Images auf die beiden FCMs hoch (fxos-k9.2.0.1.86.SPA).

Laden Sie auf dem FMC die folgenden FMC- und FTD-Upgrade-Pakete hoch:

- Für das FMC-Upgrade: Sourcefire_3D_Defense_Center_S3_Patch-6.1.0.1-53.sh

- Für das FTD-Upgrade: Cisco_FTD_SSP_Patch-6.1.0.1-53.sh

Aufgabe 3: Upgrade des ersten FXOS-Chassis

Hinweis: Wenn Sie ein FXOS-Upgrade von 1.1.4.x auf 2.x durchführen, müssen Sie zunächst die logische FTD-Einheit herunterfahren, das FXOS aktualisieren und anschließend wieder aktivieren.

Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für FP21xx- und frühere Plattformen.

Vor dem Upgrade:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Starten Sie das FXOS-Upgrade:

Das FXOS-Upgrade erfordert einen Neustart des Gehäuses:

Sie können das FXOS-Upgrade über die FXOS-CLI überwachen. Alle drei Komponenten (FPRM, Fabric Interconnect und Chassis) müssen aktualisiert werden:

FPR4100-4-A# scope system

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Hinweis: Wenige Minuten nach dem Start des FXOS-Upgrade-Prozesses ist die Verbindung zur FXOS-CLI und zur GUI getrennt. Sie müssen sich nach einigen Minuten wieder anmelden können.

Nach ca. fünf Minuten ist das FPRM-Komponenten-Upgrade abgeschlossen:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Nach ca. 10 Minuten und als Teil des FXOS-Upgrade-Prozesses startet das FirePOWER-Gerät neu:

Please stand by while rebooting the system...

...

Restarting system.

Nach dem Neustart wird der Upgrade-Prozess fortgesetzt:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.37)

Upgrade-Status: Upgrading

Nach insgesamt ca. 30 Minuten ist das FXOS-Upgrade abgeschlossen:

FPR4100-4-A /system # show firmware monitor

FPRM:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Fabric Interconnect A:

Package-Vers: 2.0(1.86)

Upgrade-Status: Ready

Chassis 1:

Server 1:

Package-Vers: 2.0(1.86),2.0(1.37)

Upgrade-Status: Ready

Aufgabe 4: FTD-Failover-Zustände austauschen

Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für FP21xx- und frühere Plattformen.

Bevor Sie die Failover-Zustände ändern, stellen Sie sicher, dass das FTD-Modul im Gehäuse voll aktiv ist:

FPR4100-4-A# connect module 1 console

Firepower-module1>connect ftd

Connecting to ftd console... enter exit to return to bootCLI

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)

Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U

Last Failover at: 15:08:47 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 5163 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         65         0          68         4

sys cmd         65         0          65         0

...

Vertauschen Sie die FTD-Failover-Zustände. Über die aktive FTD-CLI:

> no failover active

Switching to Standby

>

Aufgabe 5: Upgrade des zweiten FXOS-Chassis

Führen Sie wie bei Aufgabe 2 ein Upgrade der FXOS-Appliance durch, auf der die neue Standby-FTD installiert ist. Dieser Vorgang kann etwa 30 Minuten oder länger dauern.

Hinweis: Dieser Schritt gilt nicht für FP21xx- und frühere Plattformen.

Aufgabe 6: FMC-Software aktualisieren

Aktualisieren Sie das FMC in diesem Szenario von 6.1.0-330 auf 6.1.0.1.

Aufgabe 7: FTD HA-Paar aktualisieren

Vor dem Upgrade:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2), Mate 9.6(2)

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW

Last Failover at: 15:51:08 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Active

Active time: 1724 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         6          0          9          0

sys cmd         6          0          6          0

...

Starten Sie im Menü FMC System > Updates (FMC-System > Updates) das FTD HA-Upgrade:

Zuerst wird das primäre/Standby-FTD aktualisiert:

Das Standby-FTD-Modul wird mit dem neuen Image neu gestartet:

Sie können den FTD-Status vom FXOS BootCLI-Modus überprüfen:

FPR4100-3-A# connect module 1 console

Firepower-module1> show services status

Services currently running:

Feature   | Instance ID    |     State  |          Up Since

-----------------------------------------------------------

ftd     | 001_JAD201200R4WLYCWO6 |   RUNNING  | :00:00:33

Die sekundäre/aktive FTD-CLI zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Softwareversionen zwischen den FTD-Modulen nicht übereinstimmen:

firepower#

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Mate version 9.6(2) is not identical with ours 9.6(2)4

************WARNING****WARNING****WARNING********************************

Beginning configuration replication: Sending to mate.

End Configuration Replication to mate

Das FMC zeigt an, dass das FTD-Gerät erfolgreich aktualisiert wurde:

Die Aktualisierung des zweiten FTD-Moduls beginnt:

Am Ende des Vorgangs wird die FTD mit dem neuen Image gestartet:

Im Hintergrund verwendet das FMC den internen Benutzer enable_1, tauscht die FTD-Failover-Zustände aus und entfernt vorübergehend die Failover-Konfiguration aus dem FTD:

firepower# show logging

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'no failover active' command.

Dec 17 2016 16:40:14: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'no failover active'

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'clear configure failover' command.

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'clear configure failover'

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111008: User 'enable_1' executed the 'copy /noconfirm running-config disk0:/modified-config.cfg' command.

Dec 17 2016 16:41:19: %ASA-5-111010: User 'enable_1', running 'N/A' from IP 0.0.0.0, executed 'copy /noconfirm running-config

disk0:/modified-config.cfg'

firepower#

Switching to Standby

firepower#

In diesem Fall dauerte das gesamte FTD-Upgrade (beide Einheiten) etwa 30 Minuten.

Verifizierung

Dieses Beispiel zeigt die FTD-CLI-Verifizierung des primären FTD-Geräts:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Primary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EN9U, Mate FLM2006EQFW

Last Failover at: 16:40:14 UTC Dec 17 2016

This host: Primary - Active

Active time: 1159 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         68         0          67         0

...

>

Dieses Beispiel zeigt die FTD-CLI-Überprüfung vom sekundären/Standby-FTD-Gerät:

> show high-availability config

Failover On

Failover unit Secondary

Failover LAN Interface: FOVER Ethernet1/8 (up)

Reconnect timeout 0:00:00

Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds

Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds

Interface Policy 1

Monitored Interfaces 3 of 1041 maximum

MAC Address Move Notification Interval not set

failover replication http

Version: Ours 9.6(2)4, Mate 9.6(2)4

Serial Number: Ours FLM2006EQFW, Mate FLM2006EN9U

Last Failover at: 16:52:43 UTC Dec 17 2016

This host: Secondary - Standby Ready

Active time: 0 (sec)

slot 0: UCSB-B200-M3-U hw/sw rev (0.0/9.6(2)4) status (Up Sys)

Interface inside (192.168.75.112): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.112): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Other host: Primary - Active

Active time: 1169 (sec)

Interface inside (192.168.75.111): Normal (Monitored)

Interface outside (192.168.76.111): Normal (Monitored)

Interface diagnostic (0.0.0.0): Normal (Waiting)

slot 1: snort rev (1.0)  status (up)

slot 2: diskstatus rev (1.0)  status (up)

Stateful Failover Logical Update Statistics

Link : FOVER Ethernet1/8 (up)

Stateful Obj    xmit       xerr       rcv        rerr

General         38         0          41         0

...

>

Aufgabe 8: Bereitstellen einer Richtlinie für das FTD HA-Paar

Nach Abschluss des Upgrades müssen Sie eine Richtlinie für das HA-Paar bereitstellen. Dies wird in der Benutzeroberfläche des FMC angezeigt:

Bereitstellen der Richtlinien:

Verifizierung

Das aktualisierte FTD HA-Paar aus Sicht der FMC-Benutzeroberfläche:

Das aktualisierte FTD HA-Paar, wie es von der FCM-Benutzeroberfläche aus gesehen wird:

Zugehörige Informationen

- Cisco Firepower NGFW

- Technischer Support und Dokumentation für Cisco Systeme