Inhalt

Einleitung

Ziel

Topologie

Verwendete Komponenten

Basisszenario

Konfigurationsübersicht

L3-Switch

FMC V

Beobachtetes Verhalten

Szenario 1

Szenario 2

Einleitung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Ereignisse angezeigt werden, wenn FTD im transparenten Modus mit verschiedenen Arten von Inline-Sets bereitgestellt wird.

Ziel

Zur Verdeutlichung des Verhaltens von Verbindungsereignissen im FMC bei Bereitstellung des FTD im transparenten Modus mit einer Inline-Set-Konfiguration.

Topologie

Verwendete Komponenten

- PC-virtuelles System

- C9200L-48P-4X-E (L3-Switch)

- FirePOWER 4125 | 7,6

- FMC V | 7,6

- ASA 5508

- ISR 4451-2 (Router)

Basisszenario

Wenn eine Inline-Set-Konfiguration auf Firepower 4125 zwei ausgewählte Schnittstellenpaare enthält

Ethernet 1/3 (INNEN-1)

Ethernet 1/5 (EXTERN1)

Ethernet 1/4 (INNEN-2)

Ethernet 1/6 (EXTERN2)

Konfigurationsübersicht

L3-Switch

Port-Channel 2 (GB 1/0/45-46)

ASA 5508

Port-Channel 2 (Gigabit 1/3-4)

ASA wird im One-Arm-Modus bereitgestellt, d. h. der Datenverkehr läuft über denselben Port-Channel, nämlich Port-Channel 2, in die ASA ein und aus der ASA.

Port-Channel wird auf ASA und Switch konfiguriert, um den Datenverkehr zwischen den beiden Systemen auszugleichen.

Firepower 4125 ist für FMCv registriert.

FMC V

Konfigurieren

Vorfilterrichtlinie:

Vorfilterregel intern-extern mit Aktion Fastpath.

Quellschnittstellenobjekt: INTERNAL_1 Zielschnittstellenobjekt: EXTERN_1.

Die Zugriffskontrollrichtlinie wird so konfiguriert, dass "Alle beliebigen zulassen" aktiviert ist.

Beobachtetes Verhalten

Szenario 1

ICMP-Datenverkehr von VM-PC generiert und an ISR4451-2(Router) gerichtet:

Der ICMP-Datenverkehr verläuft über den folgenden Pfad:

VM-PC ------ L3Switch ------- FPR4125 ------- ASA 5508 ------ FPR4125 ------ L3 Switch ---- ISR-Router.

Im FMC-Verbindungsereignis wird nur ein Verbindungsereignis erkannt, da der ICMP-Datenverkehr über dasselbe Inline-Paar (INSIDE-2 >>EXTERNAL2) auf dem FPR 4125 ein- und ausgeht.

Policy-Based Routing (PBR) is configured on the switch interfaces connected to the firewall and router. This was necessary because, when a PC tries to communicate with the ISR router's IP address, it does not send traffic to the FTD or ASA by default since the router is directly connected to the switch. According to the switch's routing table, the PC and router communicate directly with each other.

Um unsere Anforderung zu erfüllen, den Datenverkehr über FTD zu überprüfen, mussten wir PBR konfigurieren, um den Datenverkehr (sowohl Anfragen als auch Antworten) über FTD umzuleiten. Daher wurde PBR auf den Switch-Schnittstellen konfiguriert, die mit dem PC und Router verbunden sind.

Szenario 2

ICMP-Datenverkehr von VM-PC generiert und an ISR4451-2(Router) gerichtet:

Der ICMP-Datenverkehr verläuft über den folgenden Pfad:

VM-PC ------ L3Switch ------- FPR4125 ------- ASA 5508 ------ FPR4125 ------ L3 Switch ---- ISR-Router.

Wenn wir die Inline-Paar-Konfiguration in zwei verschiedene Inline-Sets unterteilen, wie in der Abbildung oben gezeigt. Der Datenverkehr tritt über INSIDE-1 aus der FTD aus und über EXTERN2 ein.

Daher werden zwei Inline-Sets verwendet.

Beim Beobachten der Verbindungsereignisse auf dem FMC werden zwei Verbindungsereignisse angezeigt, eines für den ausgehenden und eines für den eingehenden Datenverkehr.

Der Grund für ein solches Verhalten ist, dass immer dann, wenn der Datenverkehr auf FTD zwei verschiedene Inline-Paare für den gleichen Datenverkehr nutzt, auf dem FMC zwei Verbindungsereignisse angezeigt werden.