Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Vorgehensweise

Generieren der OID

Einführung

In diesem Dokument werden die Schritte beschrieben, die erforderlich sind, um nach den richtigen Simple Network Management Protocol (SNMP) Object Identifiers (OIDs) für eine FirePOWER eXtensibe Operative System (FXOS)-Plattform wie 2100-, 4100- und 9300-Modelle zu suchen.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco FirePOWER FXOS

- SNMP-Protokoll

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardware-/Softwareversionen:

- Firepower 2100, 4100 und 9300

- FXOS Version 2.1, 2.2 und 2.3

Vorgehensweise

Schritt 1: Klicken Sie auf den folgenden Link, um die zu überwachende Gerätekomponente zu identifizieren.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/firepower/fxos/mib/b_FXOS_4100_9300_MIBRef/about_cisco_fxos_mib_files.html#reference_mlw_x31_g1b

Schritt 2: Geben Sie den Namen der Management Information Base (MIB) des gewünschten Teils an.

Schritt 3: Laden Sie die MIB-Datei von software.cisco.com für die installierte FXOS-Version herunter.

Schritt 4: Dekomprimieren Sie die MIBs-Zip-Datei, und öffnen Sie den Ordner, wenn die MIBS-Datei nicht komprimiert ist.

Schritt 5: Suchen Sie nach der MIBs-Datei. In diesem Beispiel ist "CISCO-FIREPOWER-ETHER-MIB" die durchsuchte MIB.

Schritt 6: Öffnen Sie diese Datei mit einem Texteditor.

Wenn die Datei geöffnet ist, suchen Sie nach der entsprechenden Tabelle.

Schritt 7: Suchen Sie in der MIB-Datei nach der gewünschten Tabelle, um die endgültige OID abzurufen.

Generieren der OID

Schritt 1: Die MIB-Nummer ist der übergeordnete Bezeichner für den abzufragenden Statistiktyp.

Schritt 2: Suchen Sie in der geöffneten MIB-Datei im Abschnitt "Verfahren" nach der gleichen Tabelle, und notieren Sie die ersten beiden Zahlen:

cfprEtherPauseStatsTable OBJECT-TYPE <-------------------------------------------------------- Table we are looking

SYNTAX           SEQUENCE OF CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats managed object table"

::= { cfprEtherObjects 14 } <------------------------------------------------------------- First number to be added

cfprEtherPauseStatsEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX           CfprEtherPauseStatsEntry

MAX-ACCESS       not-accessible

STATUS           current

DESCRIPTION

"Entry for the cfprEtherPauseStatsTable table."

INDEX { cfprEtherPauseStatsInstanceId }

::= { cfprEtherPauseStatsTable 1 } <------------------------------------------------------ Second number to be added

Diese beiden Zahlen folgen der in Schritt 1 extrahierten übergeordneten OID.

Schritt 3: Die folgende Liste zeigt die letzte Nummer, die die OID abschließt.

CfprEtherPauseStatsEntry ::= SEQUENCE {

cfprEtherPauseStatsInstanceId                                    CfprManagedObjectId,

cfprEtherPauseStatsDn                                            CfprManagedObjectDn,

cfprEtherPauseStatsRn                                            SnmpAdminString,

cfprEtherPauseStatsIntervals                                     Gauge32,

cfprEtherPauseStatsRecvPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsRecvPauseDeltaMin                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResets                                        Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDelta                                   Counter64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMax                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaMin                                Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsSuspect                                       TruthValue,

cfprEtherPauseStatsThresholded                                   CfprEtherPauseStatsThresholded,

cfprEtherPauseStatsTimeCollected                                 DateAndTime,

cfprEtherPauseStatsUpdate                                        Gauge32,

cfprEtherPauseStatsXmitPause                                     Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDelta                                Counter64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaAvg                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMax                             Unsigned64,

cfprEtherPauseStatsXmitPauseDeltaMin                             Unsigned64

}

Schritt 4: Suchen Sie nach dem Wert, der überwacht werden soll. z. B. "cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg"

cfprEtherPauseStatsResetsDeltaAvg OBJECT-TYPE

SYNTAX       Unsigned64

MAX-ACCESS   read-only

STATUS       current

DESCRIPTION

"Cisco Firepower ether:PauseStats:resetsDeltaAvg

managed object property"

::= { cfprEtherPauseStatsEntry 12 } <------------------------------------------------------ Last number to be added

Schritt 5: Addieren Sie alle Zahlen, die mit der übergeordneten MIB beginnen.

1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

[6] Überprüfen Sie anhand eines SNMP-Laufwerks die endgültige OID.

root@NCRUZZAV-V18T1:~# snmpwalk -v 2c 10.88.243.250 -c cisco 1.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091814 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091819 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091824 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091829 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091834 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091839 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091844 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091849 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091854 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091859 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091864 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091869 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091874 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091879 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091884 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091889 = Counter64: 0

iso.3.6.1.4.1.9.9.826.1.21.14.1.12.1091894 = Counter64: 0

root@NCRUZZAV-V18T1:~#

Beachten Sie, dass in der Ausgabe für jedes in der Tabelle ausgewählte Teil eine OID angezeigt wird. In diesem Beispiel gibt es eine OID für jede Schnittstelle, wie in der Tabelle ausgewählt, zeigt alle Geräteschnittstellen-Statistiken an.