Inhalt

Einleitung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Vorgehensweise

Verfahren für Firepower 2100 mit ASA-Image

Verfahren für Firepower 2100 mit FTD-Image

Konfigurationsbeispiel

Beispiel für Firepower 2100 mit ASA-Code

Beispiel für Firepower 2100 mit FTD-Code

Einleitung

In diesem Dokument werden die Schritte zum Ändern des Kennworts für einen lokalen Benutzer auf der Firepower 2100 Appliance beschrieben.

Voraussetzungen

Anforderungen

Cisco empfiehlt, dass Sie über Kenntnisse in folgenden Bereichen verfügen:

- Cisco FirePOWER FXOS

Verwendete Komponenten

Die Informationen in diesem Dokument basieren auf den folgenden Hardware-/Softwareversionen:

- PR 2100

- FXOS Version 2.1, 2.2 und 2.3

Diese Prozedur ändert sich entsprechend dem verwendeten Anwendungscode. Dabei kann es sich um eine Adaptive Security Appliance (ASA) oder eine Firepower Threat Defense (FTD) handeln. Beide Methoden werden in diesem Dokument behandelt.

Die Informationen in diesem Dokument wurden für Geräte mit dem aktuellen Benutzernamen und Kennwort des Administrators sowie für Geräte mit einer gelöschten (Standardkonfiguration) Konfiguration erstellt

Vorgehensweise

Verfahren für Firepower 2100 mit ASA-Image

Schritt 1: Wechseln in den Sicherheitsmodus

Firepower-chassis#  scope security

Schritt 2: Überprüfen Sie, welcher Benutzer konfiguriert ist, wobei "local-user-name" der Kontoname ist, der für die Anmeldung bei diesem Konto verwendet wird.

Firepower-chassis /security # show local-user

Schritt 3: Geben Sie den Bereich für lokale Benutzer ein.

Firepower-chassis /security/local-user #  scope local-user username

Schritt 4: Legen Sie das neue Kennwort für das Benutzerkonto fest.

Firepower-chassis /security/local-user #  set password

Enter a password:

Confirm the password:

Schritt 5: Bestätigen Sie die Transaktion in der Systemkonfiguration.

Firepower-chassis /security/local-user* # commit-buffer

Verfahren für Firepower 2100 mit FTD-Image

Schritt 1: Herstellen einer Verbindung zur FTD-Anwendung über die CLI

Firepower-chassis# connect ftd

Schritt 2: Überprüfen Sie, ob der Benutzer einen Teil der Tabelle "Users" (Benutzer) ändern soll.

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

Schritt 3: Legen Sie das Kennwort für das Benutzerkonto fest.

> configure user password admin

Enter current password:

Enter new password for user admin:

Confirm new password for user admin:

Konfigurationsbeispiel

Beispiel für Firepower 2100 mit ASA-Code

FPR-2100 login:admin

password:Admin123

FPR-2100# scope security

FPR-2100 /security # show local-user

User Name       First Name      Last name

--------------- --------------- ---------

admin

FPR-2100 /security # enter local-user admin

FPR-2100 /security/local-user # set password

Enter a password: cisco

Confirm the password: cisco

FPR-2100 /security/local-user* # commit-buffer

FPR-2100 /security/local-user #

Nachdem die Änderungen übernommen wurden, überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß funktionieren, melden Sie sich von der Sitzung ab, und melden Sie sich mit dem neuen Kennwort cisco wieder an.

FPR-2100 /security/local-user #top

FPR-2100#exit

FPR-2100 login:admin

password:cisco

FPR-2100#

Wenn das Kennwort geändert wurde, wird das ältere Kennwort durch das neue ersetzt.

Beispiel für Firepower 2100 mit FTD-Code

Firepower-chassis# connect ftd

> show user

Login UID Auth Access Enabled Reset Exp Warn Str Lock Max

admin 100 Local Config Enabled No Never N/A Dis No 0

> configure user password admin

Enter current password: oldpassword

Enter new password for user admin: newpassword

Confirm new password for user admin: newpassword

Nachdem die Änderungen übernommen wurden, überprüfen Sie, ob sie ordnungsgemäß funktionieren, melden Sie sich von der Sitzung ab, und melden Sie sich mit dem neuen Kennwort wieder an.

> exit

Firepower-chassis# exit

Firepower-chassis login:admin

password:newpassword

Firepower-chassis#