Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie Fehler bei der Integration von Security Management Appliance (SMA) und E-Mail Security Appliance (ESA) beheben können, die zu Fehlern führen: "(3, "Konnte den passenden Schlüsselaustauschalgorithmus nicht finden.") oder "Unerwarteter EOF bei Verbindung" und zusätzliche Symptome.

Hintergrundinformationen

SMA-Verbindung zur ESA bei der ersten Integration bietet der ESA die folgenden Verschlüsselungs-/Schlüsselaustauschalgorithmen:

kex_algorithms string: diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521

encryption_algorithms_client_to_server string: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se

encryption_algorithms_server_to_client string: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se

Nachdem SMA- und ESA-Verbindungen hergestellt wurden, bietet SMA der ESA die folgenden Verschlüsselungs-/Schlüsselaustauschalgorithmen an:

kex_algorithms string: curve25519-sha256@libssh.org,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1

encryption_algorithms_client_to_server string [truncated]: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se

encryption_algorithms_server_to_client string [truncated]: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-gcm@openssh.com,aes256-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Problem

Das Problem tritt bei der Integration der SMA-Lösung in die ESA über GUI > Management Appliance > Centralized Services > Security Appliances oder CLI > Appliance Configuration auf. Das Problem führt zu einem Verbindungsfehler, da einige der Tastaturalgorithmen/Verschlüsselungsalgorithmen der ESA fehlen.

1. (3, 'Could not find matching key exchange algorithm.')

2. Error — Unexpected EOF on connect.

Lösung

Um dies zu beheben, muss die ESH-Verschlüsselungskonfiguration der ESA auf die angegebenen Standardwerte zurückgekauft werden:

lab.esa.com> sshconfig

Choose the operation you want to perform:

- SSHD - Edit SSH server settings.

- USERKEY - Edit SSH User Key settings

- ACCESS CONTROL - Edit SSH whitelist/blacklist

[]> sshd

ssh server config settings:

Public Key Authentication Algorithms:

rsa1

ssh-dss

ssh-rsa

Cipher Algorithms:

aes128-ctr

aes192-ctr

aes256-ctr

aes128-cbc

3des-cbc

blowfish-cbc

cast128-cbc

aes192-cbc

aes256-cbc

rijndael-cbc@lysator.liu.se

MAC Methods:

hmac-md5

hmac-sha1

umac-64@openssh.com

hmac-ripemd160

hmac-ripemd160@openssh.com

hmac-sha1-96

hmac-md5-96

Minimum Server Key Size:

1024

KEX Algorithms:

diffie-hellman-group-exchange-sha256

diffie-hellman-group-exchange-sha1

diffie-hellman-group14-sha1

diffie-hellman-group1-sha1

ecdh-sha2-nistp256

ecdh-sha2-nistp384

ecdh-sha2-nistp521

Die Ausgabe von CLI > sshconfig > sshd im schrittweisen Setup:

[]> setup

Enter the Public Key Authentication Algorithms do you want to use

[rsa1,ssh-dss,ssh-rsa]>

Enter the Cipher Algorithms do you want to use

[aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,rijndael-cbc@lysator.liu.se]>

Enter the MAC Methods do you want to use

[hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96]>

Enter the Minimum Server Key Size do you want to use

[1024]>

Enter the KEX Algorithms do you want to use

[diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1,ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521]>

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems

- Best Practices für die zentralisierte Richtlinie Virus- und Outbreak-Quarantäne

- Umfassender Leitfaden für die Einrichtung der ESA Spam Quarantine mit SMA