Inhalt

Einführung

Verwendete SSL-Chiffren

Zugehörige Informationen

Ähnliche Diskussionen in der Cisco Support Community

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, welche SSL-Chiffren im Zusammenhang mit dem Cisco Registered Envelope Service (CRES) in Verbindung mit der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) verwendet werden.

Verwendete SSL-Chiffren

Cipher Suites (SSL 3+ Suiten in serverbasierter Reihenfolge) veraltet und SSL 2 Suiten am Ende):

TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x9c) 128

TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (0x5) WEAK 128

TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x9d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (0x3d) 256

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x35) 256

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (0x84) 256

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (0x3c) 128

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x2f) 128

TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (0x41) 128

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0xa) 112

Alle Informationen können jederzeit von SSL Labs bezogen werden: SSL Report:  res.cisco.com (184.94.241.74)

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems