Inhalt

Einführung

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie TLSVERIFY zur Fehlerbehebung bei TLS-Zustellungsproblemen verwenden.

Hinsichtlich der E-Mail-Verarbeitung auf der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) sehen Sie möglicherweise, dass TLS keinen Fehler oder keine Warnmeldung ausgibt oder zurückgibt.

Verwenden Sie in der CLI der Appliance "tlsverify", um die TLS-Kommunikation von der Appliance zur externen Domäne zu testen.

mail3.example.com> tlsverify

Enter the TLS domain to verify against:

[]> example.com

Enter the destination host to connect to. Append the port

(example.com:26) if you are not connecting on port 25:

[example.com]> mxe.example.com:25

Connecting to 1.1.1.1 on port 25.

Connected to 1.1.1.1 from interface 10.10.10.10.

Checking TLS connection.

TLS connection established: protocol TLSv1, cipher RC4-SHA.

Verifying peer certificate.

Verifying certificate common name mxe.example.com.

TLS certificate match mxe.example.com

TLS certificate verified.

TLS connection to 1.1.1.1 succeeded.

TLS successfully connected to mxe.example.com.

TLS verification completed.

Die obige Ausgabe des Befehls tlsverify (TLS) zeigt die TLS-Verifizierung von dieser Appliance bis zum Ziel mit der IP-Adresse 1.1.1.1.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems