Inhalt

Einführung

Was bedeutet der Anwendungsfehler 'shared/VTLStatus.py'?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt den Anwendungsfehler 'shared/VTLStatus.py'.

Was bedeutet der Anwendungsfehler 'shared/VTLStatus.py'?

Auf der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) gibt es zwei Hauptvarianten des Warntextes, die sich auf dieses Problem beziehen:

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'fp' referenced

before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|42]')

An application fault occurred:

('shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37', "<type

'exceptions.UnboundLocalError'>", "local variable 'vtl_score_pattern'

referenced before assignment", '[shared/VTLStatus.py getVTLstatus|37]')

Dieser Anwendungsfehler ist ein vorübergehendes Problem, das sich nur auf die grafische Darstellung des Virus-Outbreak-Filterstatus auswirkt. Die Warnmeldung wird zusammen mit einem Prozess ausgegeben, der häufig auf der Appliance ausgeführt wird. So ist es möglich, ein paar Alarmmeldungen zu erhalten, ohne dass das Problem die Leistung Ihrer ESA beeinträchtigt, und kann daher sicher ignoriert werden.

Cisco empfiehlt, eine aktuelle und unterstützte Version von AsyncOS auf Ihrer ESA auszuführen.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems