Inhalt

Einführung

Ändern Sie den Hostnamen der ESA im HELO-Banner.

Benutzeroberfläche

CLI

Bestätigung

Befehl 'sethostname'

Zugehörige Informationen

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie der Hostname im HELO-Banner für die Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) geändert wird.

Ändern Sie den Hostnamen der ESA im HELO-Banner.

Wenn ein Endbenutzer TELNET verwendet, um eine Verbindung mit einer ESA herzustellen, zeigt die verwendete IP oder der verwendete Hostname bei der Erstellung der HELO-Anfrage einen falschen Hostnamen an:

$ telnet 172.19.0.117 25

Trying 172.19.0.117...

Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.

Escape character is '^]'.

220 ironport.example.com ESMTP

helo

250 ironport.example.com

Benutzeroberfläche

Wählen Sie Network > IP Interfaces (Netzwerk > IP-Schnittstellen) aus, klicken Sie auf den Namen der Schnittstelle, und ändern Sie das Feld Hostname.

Hinweis: Denken Sie daran, dass es in den verschiedenen Mail-Fluss-Richtlinien eine Einstellung gibt, mit der Sie das Hostnamensformular des Banners überschreiben können.

Senden und Übernehmen Sie Ihre Änderungen über die Benutzeroberfläche.

CLI

Geben Sie den Befehl interfaceConfig ein, und wählen Sie die konfigurierte Schnittstelle aus, für die Sie den Hostnamen ändern möchten. Sie müssen das Feld "Hostname" bearbeiten, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

(ironport.example) > interfaceconfig

Currently configured interfaces:

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)

2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)

3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.

- GROUPS - Define interface groups.

- DELETE - Remove an interface.

[]> edit

Enter the number of the interface you wish to edit.

[]> 1

IP interface name (Ex: "InternalNet"):

[Management]>

IP Address (Ex: 192.168.1.2):

[172.19.0.117]>

Ethernet interface:

1. Data 1

2. Data 2

3. Management

[3]>

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffff00"):

[0xffffff00]>

Hostname:

[ironport.example.com]> newhostname.example

Kehren Sie zur Haupt-CLI-Eingabeaufforderung zurück, und bestätigen Sie Ihre Änderungen.

Bestätigung

Wiederholen Sie die vorherige TELNET-Sitzung. Der aktualisierte Hostname wird in der HELO-Anforderung referenziert:

$ telnet 172.19.0.117 25

Trying 172.19.0.117...

Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.

Escape character is '^]'.

220 newhostname.example ESMTP

helo

250 newhostname.example

Befehl 'sethostname'

Eine Änderung des Hostnamens der Schnittstelle(n) zugeordneten Appliance sollte nicht mit dem Befehl sethostname verwechselt werden. Der sethostname-Befehl in der CLI dient nur dazu, das System an der CLI-Eingabeaufforderung zu identifizieren. Sie müssen einen vollqualifizierten Hostnamen eingeben. Der Befehl sethostname legt den Namen der E-Mail-Security-Appliance fest. Weitere Informationen zu CLI-Befehlen finden Sie in der Befehlsreferenzen für die auf der Appliance bereitgestellte Version von AsyncOS.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Benutzerhandbücher

- Cisco Email Security Appliance - Befehlsreferenzen

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems