Inhalt

Einführung

Wie viele Nachrichten kann die ESA/SMA in ihrer E-Mail-Warteschlange speichern?

Zugehörige Informationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Größe der E-Mail-Warteschlange und eine ungefähre Anzahl von Nachrichten, die auf der E-Mail Security Appliance (ESA) oder der Security Management Appliance (SMA) gespeichert werden können.

Wie viele Nachrichten kann die ESA/SMA in ihrer E-Mail-Warteschlange speichern?

Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, dass das Gerät Nachrichten zur Zustellung zu einem späteren Zeitpunkt speichert. Basierend auf einer durchschnittlichen Nachrichtengröße von 15 KB (15.360 Byte) fasst diese Tabelle die Anzahl der Nachrichten zusammen, die jedes Modell der ESA und der SMA speichern kann, sowie die Größe der entsprechenden Mailwarteschlangen:

Appliance

Modell

Mail-Warteschlange

Max. Nachrichtenanzahl

ESA

C170/C190/C195

10 GB

690.000

C370/C380/C390/C395

35 GB

2.440.000

C670/C680/C690/C695

70 GB

4.890.000

X1070

70 GB

4.890.000

ESAv

C100 V

10 GB

690.000

C300 V

70 GB

4.890.000

C600V

70 GB

4.890.000

SMA

M190/195 und M380

10 GB

690.000

M390/395 und M670/M680

20 GB

1.390.000

M690/695 und M1070

30 GB

2.090.000

SMAv

M100 V

10 GB

690.000

M300 V

20 GB

1.390.000

M600 V

30 GB

2.090.000

Um die genaue Größe der E-Mail-Warteschlange zu bestimmen, führen Sie den Befehl ipcheck aus der CLI der Appliance aus.  Die Größe der E-Mail-Warteschlange ist in der Ausgabe aufgeführt.

Beispielausgabe von einem C600V:

myesa.local> ipcheck

Ipcheck Rev 1

Date Thu Nov 21 21:47:34 2019

Model C600V

Platform vmware (VMware Virtual Platform)

MGA Version Version: 13.0.0-314

Build Date 2019-09-21

Install Date 2019-10-14 17:40:45

Burn-in Date Unknown

Serial No. 420DE3B51AB7aabbccdd-9F04aabbccdd

BIOS Version 6.00

RAID Version NA

RAID Status Unknown

RAID Type NA

RAID Chunk Unknown

BMC Version NA

Disk 0 500GB VMware Virtual disk 2.0 at mpt0 bus 0 scbus2 target 0 lun 0

Disk Total 500GB

Root 4GB 6%

Nextroot 4GB 6%

Var 400MB 5%

Log 400GB 7%

DB 12GB 0%

Swap 8GB

Mail Queue 70GB

RAM Total 16384M

NIC Management 00:50:56:88:11:ee

NIC Data 1 00:50:56:88:88:88

NIC Data 2 00:50:56:88:55:aa

PS1 Unknown

PS2 Unknown

Key 310day, Data Loss Prevention

Key 310day, External Threat Feeds

Key 310day, File Analysis

Key 310day, File Reputation

Key 310day, Graymail Safe Unsubscription

Key 310day, Intelligent Multi-Scan

Key 310day, IronPort Anti-Spam

Key 310day, IronPort Email Encryption

Key 310day, IronPort Image Analysis

Key 310day, McAfee

Key 310day, Outbreak Filters

Key 310day, Sophos

Key 31365day, Bounce Verification

Key 31365day, Cloud Administration

Key 31367day, Incoming Mail Handling

Hinweis: Sie müssen die theoretischen Zahlen an Ihre durchschnittliche Nachrichtengröße und Ihren E-Mail-Fluss für Ihre Umgebung anpassen.

Auf der Seite Cisco Security > Cisco Email Security-Produktsupport finden Sie aktuelle Hardwaremodelle und weitere Informationen zu den einzelnen Modellen.

Zugehörige Informationen

- Cisco Email Security Appliance - Datenblatt

- x95 Security (ESA, WSA und SMA) - Lösungsüberblick

- Cisco Produkte und Services > Sicherheit > Cisco Email Security

- Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für Cisco x170- und x80-Managementzubehör für E-Mail-, Web- und Content-Sicherheit

- Ankündigung des Vertriebsendes und des Produktlebenszyklusendes für die x90-Hardware-Appliances für das Cisco E-Mail-, Web- und Sicherheitsmanagement

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems