Frage:

Anhänge werden nicht wie erwartet als eine der folgenden Komponenten verworfen:

Nachrichtenfilter mit Drop-Attachments-by-mimetype.

Content-Filter mit Drop_Attachments_By_Mimetype_Action.

Antwort:

Die Aktion "Anhänge nach MIME-Typ ablegen" sucht den MIME-Anlagetyp durch Überprüfen der MIME-Headerdaten.  Häufig wird eine Anlage vom MIME-Typ nicht erkannt und verworfen, weil in der Nachricht ein Scan-Fehler aufgetreten ist oder der erkannte MIME-Typ so konfiguriert ist, dass er übersprungen wird.  Um die genaue Ursache einer bestimmten Nachricht zu ermitteln, durchsuchen Sie die E-Mail-Protokolle mithilfe von grep aus der CLI.  Wenn Sie nach der MID suchen, werden alle Scan-Probleme in ihrer eigenen Zeile gemeldet.  Hier ein Beispiel:

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning

Problem: Continuation line seen before first header