Inhalt

Einführung

Hintergrundinformationen

Einführung

Dieses Dokument beschreibt Details zur Fehlermeldung "Fehler 61".

Unterstützt von Stephan Fiebrandt und Chris Haag, Cisco TAC Engineers.

Hintergrundinformationen

Wenn eine Cisco E-Mail Security-Appliance aufgrund eines Netzwerkfehlers keine Meldung senden kann, gibt es eine Reihe von Fehlermeldungen. Fehler 61 zeigt an, dass an der Ziel-IP kein Server aktiv ist. Wenn Sie Ihre Appliance heruntergefahren und versucht haben, E-Mails von einer anderen Cisco Content Security Appliance an sie zu senden, ist dies die Protokollmeldung.

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

Wenn die Verbindung TCPREFUSED lautet, wird Errno 54 angezeigt.