Inhalt

Einführung

Wie kann ich feststellen, welche Softwareversion auf meiner Appliance ausgeführt wird?

Anmeldeseite für Webschnittstelle

Systemstatusseite in der Webschnittstelle

Aktualisierungsseite in der Webschnittstelle

Optionen für die Befehlszeilenschnittstelle

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie ermitteln können, welche Version von AsyncOS auf der E-Mail Security Appliance (ESA), der Web Security Appliance (WSA) oder der Security Management Appliance (SMA) ausgeführt wird.

Wie kann ich feststellen, welche Softwareversion auf meiner Appliance ausgeführt wird?

Beim Cisco Support werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Version von AsyncOS auf der Appliance auszuführen.  Die AsyncOS-Version kann an einem der unten aufgeführten Orte identifiziert werden:

- Anmeldeseite für Webschnittstellen.

- Seite "Systemstatus" in der Webschnittstelle.

- Seite "Upgrade" in der Webschnittstelle.

- Befehlszeilenschnittstellenoptionen.

Anmeldeseite für Webschnittstelle

Wenn Sie sich bei einer Appliance anmelden, zeigt die Anmeldesplash-Seite die Version unter der Appliance-Beschreibung und über dem Feld "Username" (Benutzername) an.

Systemstatusseite in der Webschnittstelle

Nach der Anmeldung bei der Appliance finden Sie die Versionsinformationen auf der Seite "Systemstatus".  Appliancespezifische Anweisungen finden Sie unten.

- ESA

- Wählen Sie im Menü "Monitor -> System Status" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Systemstatus" nach "Betriebssystem".

- WSA

- Wählen Sie im Menü "Reporting -> System Status" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Aktuelle Konfiguration" nach "Version".

- SMA

- Wählen Sie im Menü "Management Appliance -> Centralized Services -> System Status" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Systeminformationen" nach "Betriebssystem".

Aktualisierungsseite in der Webschnittstelle

Nach der Anmeldung bei der Appliance finden Sie die Versionsinformationen auf der Seite "Upgrade" (Upgrade).  Appliancespezifische Anweisungen finden Sie unten.

- ESA

- Wählen Sie im Menü "Systemverwaltung -> Systemaktualisierung" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Upgrade System" nach "Current AsyncOS Version".

- WSA

- Wählen Sie im Menü "Systemverwaltung -> Systemaktualisierung" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Upgrade System" nach "Current AsyncOS Version".

- SMA

- Wählen Sie im Menü "Management Appliance -> System Administration -> System Upgrade" aus.

- Suchen Sie im Abschnitt "Upgrade System" nach "Current AsyncOS Version".

Optionen für die Befehlszeilenschnittstelle

In der Befehlszeilenschnittstelle gibt es zwei Optionen, die die aktuelle aktuelle Version wie unten beschrieben anzeigen.

Mit dem Befehl "version" (unten in Gelb hervorgehoben):

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

Mit dem Befehl "ipcheck" (unten in Gelb hervorgehoben):

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05