Inhalt

Zusätzlich zu Standard-SMTP-Bannercodes und -Antworten kann der Administrator die ESA so konfigurieren, dass benutzerdefinierte SMTP-Bannercodes und -Antworten zurückgegeben werden.

SMTP-Bannercodes werden von einem SMTP-Client verwendet, um die nächste Aktion im Prozess der E-Mail-Übertragung zu bestimmen.

Das Anpassen eines SMTP-Bannercodes kann durchgeführt werden, um zu verhindern, dass SMTP-Clients, die den SMTP-Bannercode nicht erwarten, E-Mails richtig an die Mail Gateway Appliance weiterleiten.

Durch das Anpassen der SMTP-Antworten kann die Antwort für den Leser genauer beschrieben werden.

1. Navigieren Sie zu GUI > Mail Flow Policies > Default Policy Parameters (GUI > Mail Flow Policies > Standardrichtlinienparameter).

2. Gewünschte Änderungen vornehmen

3. Überprüfen Sie andere Mail Flow-Richtlinien für Änderungen.

4. Änderungen senden und bestätigen

Mail Flow-Richtlinien > Standard-Policy-Parameter

Definitionen

Benutzerdefinierter SMTP-Bannercode:

Der SMTP-Code, der zurückgegeben wird, wenn eine Verbindung mit diesem Listener hergestellt wird.

Benutzerdefinierter SMTP Banner-Text

Der SMTP-Bannertext wird zurückgegeben, wenn eine Verbindung mit diesem Listener hergestellt wird.

Hinweis: In diesem Feld können Sie einige Variablen verwenden:

variabel

Definition

$Gruppe

Ersetzt durch den Namen der Absendergruppe, die in der HAT zugeordnet wurde. Wenn die Absendergruppe keinen Namen hat, wird "None" (Keine) angezeigt.

$Hostname

Wird durch den Remote-Hostnamen ersetzt, wenn und nur, wenn von der Appliance validiert wurde. Wenn der umgekehrte DNS Die Suche der IP-Adresse ist erfolgreich, gibt aber keinen Hostnamen zurück. Dann wird "None" (Keine) angezeigt. Wenn die umgekehrte DNS-Suche fehlschlägt (z. B. wenn der DNS-Server nicht erreicht werden kann oder kein DNS-Server konfiguriert wurde), wird "Unbekannt" angezeigt.

$OrgID

Wird durch die SenderBase Organization ID ersetzt (ein ganzzahliger Wert).

Wenn die Appliance keine SenderBase-Organisations-ID abrufen kann oder der SenderBase-Reputationsdienst keinen Wert zurückgegeben hat, wird "None" (Keine) angezeigt.

$RemoteIP

Wird durch die IP-Adresse des Remote-Clients ersetzt.

$HATEntry

Wird durch den Eintrag in der HAT ersetzt, den der Remote-Client zugeordnet hat.