Inhalt

Frage:

Wie kann ich überprüfen, ob die E-Mail Security Appliance (ESA) E-Mails akzeptiert?

Im folgenden Beispiel wird die Verwendung von SMTP-Befehlen (Simple Mail Transfer Protocol) für die Verbindung mit der ESA veranschaulicht, um zu überprüfen, ob die Appliance E-Mails akzeptiert. Der Telnet-Test funktioniert auch von Ihrem Desktop-Computer aus.

- Stellen Sie über SMTP (Port 25) eine Verbindung zur ESA her. Sie können entweder den Hostnamen oder die IP-Adresse der Appliance angeben.

>telnet nameofserverl.example.com 25

Trying 10.1.1.235...

Connected to nameofserver.example.com.

Escape character is '^]'.

220 nameofserver.example.com ready at Wed, 30 Jun 2004 12:08:02 -0700

- Geben Sie den Hostnamen an, VON dem aus Sie eine Verbindung herstellen möchten.

>helo gin.example.com

250 nameofserver.example.com Hello [10.1.3.223]

- Geben Sie die E-Mail-Adresse an, VON der aus Sie E-Mails versenden.

>mail from: user@example.com

250 2.1.0 user@example.com....Sender OK

- Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die Sie E-Mails senden.

>rcpt to: user@example.com 250 2.1.5 user@example.com

- Geben Sie an, dass Sie bereit sind, den Text der Nachricht zu senden.

>data

354 Start mail input; end with .

- Geben Sie Text als Text für die Nachricht ein. Die Nummerierung der Testmeldungen erleichtert die Fehlerbehebung erheblich.

test 01

text of message

.

250 2.6.0 <@nameofserver.example.com> Queued mail for delivery

- Beenden Sie die SMTP-Sitzung.

>quit

Tipp: Sie können auch SMTP-Befehle verwenden, um Relay-Einstellungen und grundlegende Bereitstellungsdienste zu überprüfen. Führen Sie auf der CLI Diagnostics > network > smpping aus.