Inhalt

Einführung

Problem

Lösung

Beispiel für SMTP-Konversation

Einführung

Dieses Dokument beschreibt eine Fehlermeldung (Soft Bounce), die Sie möglicherweise bei der Kommunikation mit SMTP-Servern (Simple Mail Transfer Protocol) der nächsten Generation erhalten.

Problem

Die Delivery Connection ID (DCID) zeigt diese Nachricht an.

452 4.3.1 Insufficient system resources

für den nächsten SMTP-Server. Meldungen werden in der Cisco E-Mail Security Appliance (ESA) in die Warteschlange gestellt.

Lösung

Ab Microsoft Exchange 2007 wurde ein Back Pressure-Modus eingeführt. Der häufigste Grund, warum Microsoft Exchange eine Nachricht zurückstellt (mit Ausnahme der eigenen Domäne) ist, dass der Speicherplatz für den Exchange-Transportagenten unter 4 GB gefallen ist. Die einzige Lösung besteht darin, entweder den Speicherplatz zu erhöhen oder die Warteschlange auf eine andere Partition mit genügend Speicherplatz zu verschieben.

Beispiel für SMTP-Konversation

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources