Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

SBRS-Bestimmung

Einführung

In diesem Dokument wird beschrieben, wie die SenderBase-Reputationsbewertung (SBRS) für Ihre ESA ermittelt wird.

Voraussetzungen

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco E-Mail Security Appliance (ESA)

- Alle Versionen von AsyncOS

SBRS-Bestimmung

Das SBRS basiert auf dem allgemeinen Ruf einer IP-Adresse, E-Mails im Internet zu senden. SenderBase berücksichtigt eine Reihe von Variablen in die Bewertung. Einige dieser Variablen sind: Spam-Traps, öffentliche Sperrlisten, Benutzerbeschwerden und Volumendaten.

Die SBRS wird mit einer Bewertung von +10 bis -10 bewertet, wobei positive Bewertungen auf einen guten Ruf hinweisen und negative Bewertungen auf einen schlechten Ruf hinweisen. Je höher die Zahl ist, desto mehr Daten unterstützen diese Bestimmung. IP-Adressen mit einem SBRS von None sind Absender, die sehr wenig E-Mails senden oder bei denen noch nicht genügend Daten vorliegen, um eine Punktzahl zu bestimmen.

Absender, die plötzlich eine große prozentuale Steigerung des E-Mail-Volumens verzeichnen, werden sehen, dass ihre Ergebnisse um ein bis zwei Punkte sinken. Das liegt daran, dass Spammer und infizierte Hosts oft plötzlich anfangen, riesige Mengen an E-Mails zu senden. Wenn es sich bei der betreffenden IP-Adresse um eine neue IP-Adresse handelt, die eine legitime E-Mail sendet, steigt die Punktzahl in einigen Tagen.

ESAs können Nachrichten von Absendern basierend auf dem SBRS der angeschlossenen IP-Adresse blockieren oder begrenzen. Die genaue Reichweite und Aktion des SBRS variiert von Installation zu Installation. Die häufigste Konfiguration besteht in der Ratenlimitierung von Bewertungen von Keine und leicht negativen Ergebnissen, während weitere negative Ergebnisse blockiert werden.

Allgemeine SenderBase-Informationen erhalten Sie unter http://www.senderbase.org. Diese Site enthält alle Listen der Sperrlisten, die sich auf das SBRS einer bestimmten IP-Adresse auswirken. Nur Kunden und Mitarbeiter von Cisco können jedoch das genaue SBRS einer bestimmten IP-Adresse ermitteln. Wenn Sie weitere Informationen zu einer bestimmten IP-Adresse benötigen, wenden Sie sich an den Cisco Support.