Inhalt

Einführung

Voraussetzungen

Anforderungen

Verwendete Komponenten

Hintergrundinformationen

Was bedeutet es, wenn die Systemanzeigen blau blinken?

Was bedeutet es, wenn die Systemanzeigen orange blinken?

Welche Meldungen können auf der vorderen LCD-Anzeige der Sicherheits-Appliance angezeigt werden?

Zugehörige Informationen

Cisco kündigt Lebenszyklen für Hardware-Produkte an

Einführung

Dieses Dokument beschreibt die Bedeutung der Leuchtfarbe von Systemanzeigen und der Meldungen, die auf dem LCD-Display (Front Liquid Kristall Display) einer Cisco E-Mail Security Appliance (ESA), Web Security Appliance (WSA) oder Security Management Appliance (SMA) angezeigt werden können.

Voraussetzungen

Anforderungen

Für dieses Dokument bestehen keine speziellen Anforderungen.

Verwendete Komponenten

Cisco empfiehlt, über Kenntnisse in folgenden Bereichen zu verfügen:

- Cisco ESA-Modelle C3X0, C6X0 und X10X0 (2-HE-Größe)

- Cisco WSA-Modelle S3X0 und S6X0 (2 HE)

- Cisco SMA-Modelle M3X0, M6X0 und M10X0 (2-HE-Größe)

Die Informationen in diesem Dokument wurden von den Geräten in einer bestimmten Laborumgebung erstellt. Alle in diesem Dokument verwendeten Geräte haben mit einer leeren (Standard-)Konfiguration begonnen. Wenn Ihr Netzwerk in Betrieb ist, stellen Sie sicher, dass Sie die potenziellen Auswirkungen eines Befehls verstehen.

Hinweis: Dieses Dokument gilt nicht für die Appliances C1X0, M1X0 oder S1X0 (1-HE-Größe) und nicht für die Appliances CX80, MX80 oder SX80 des Cisco Unified Computing System (UCS)-Chassis.

Hinweis: Lesen Sie den angekündigten Hardware-Produktlebenszyklus, da diese Informationen lediglich als Dankeschön für die genannten Geräte bereitgestellt werden, die möglicherweise bereits das Ende ihres Lebenszyklus erreicht haben, um Support zu erhalten.

Hintergrundinformationen

Vor den X80-Appliances wurden die 2 HE-Chassis, die für ESA, WSA und SMA hergestellt wurden, auf den Chassis der Dell Serien 2650 und 2950 aufgebaut.

Infolgedessen sind die Meldungen, die auf der Vorderseite des Displays erscheinen können, auf der Dell Website im Installations- und Fehlerbehebungshandbuch  für PowerEdge 2650-Systeme  und im PowerEdge 2950-Hardware-Eigentümerhandbuch  dokumentiert.

Was bedeutet es, wenn die Systemanzeigen blau blinken?

Blinkt die Systemanzeigen-Anzeige an Ihrem Gerät blau, ist dies kein Problem. Dies wird nur zur Systemidentifizierung verwendet. Die Systemidentifizierung beruht auf der Idee, dass sich mehrere Security Appliances im Rack befinden und alle gleich aussehen. Wenn Sie eine bestimmte Einheit in einem Rack finden möchten, drücken Sie die Identifizierungstaste. Dies ist die kleine Taste auf der Rückseite mit dem Buchstaben "i" in einem Kreis. Wenn Sie die Identifizierungstaste drücken, blinkt die Systemanzeige an der Vorderseite blau und die Identifizierungs-LED an der Rückseite blau. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie erneut die Identifizierungstaste, und das Licht blinkt nicht mehr blau.

Was bedeutet es, wenn die Systemanzeigen orange blinken?

Blinkt die Systemanzeige an der Einheit orange oder orange, liegt ein schwerwiegendes Hardwareproblem vor, das sofortige Eingriffe erfordert.

Hinter der Verkleidung Ihrer Einheit (außer bei Geräten der Serien C1x0 und S1x0) befindet sich ein kleines LCD-Display, das zusätzliche Fehlerinformationen anzeigt. Neigen Sie die Verkleidung nach unten (keine Werkzeuge erforderlich), und kopieren Sie den Fehlercode, der auf dem Display angezeigt wird. Wenden Sie sich dann an den Cisco Kundensupport, um das Problem zu beheben.

Welche Meldungen können auf der vorderen LCD-Anzeige der Sicherheits-Appliance angezeigt werden?

Im Allgemeinen deutet jede Fehlermeldung, die auf der Vorderseite einer Einheit angezeigt wird, auf ein schwerwiegendes Hardwareproblem hin, das sofort behoben werden muss. Die einzige Ausnahme hiervon sind die Fehlermeldungen E0876/POWER PS oder E0880/INSUFFICIENT PS. Diese können zwar auf ein defektes Netzteil hinweisen, können aber auch durch ein Netzteil verursacht werden, das nicht angeschlossen oder aus dem Systemgehäuse gezogen wurde. Bevor Sie ein System durch diese Fehlermeldungen austauschen, sollten Sie überprüfen, ob die Netzteile fest angeschlossen sind und beide Netzkabel an funktionierende Steckdosen angeschlossen sind.

In dieser Tabelle sind einige Meldungen aufgeführt, die auf der vorderen LCD-Anzeige einer Einheit angezeigt werden können:

Nachrichten für Leitung 1

Nachrichten für Leitung 2

Ursachen

E0000

OVRFLW-PRÜFPROTOKOLL

LCD-Überlaufmeldung.

Auf der LCD-Anzeige können maximal drei Fehlermeldungen nacheinander angezeigt werden. Die vierte Meldung wird als Standardüberlaufmeldung angezeigt.

E0119

TEMP-AMBIENT

Die Umgebungstemperatur liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.

E0119

TEMP-BP

Die Rückwandplatine liegt außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.

E0119

TEMP-CPU n

Der angegebene Mikroprozessor liegt außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.

E0119

TEMP-SYSTEM

Die Systemplatine liegt außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs.

E0212

VOLT 3.3

Das Netzteil des Systems liegt außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs. fehlerhaftes oder falsch installiertes Netzteil.

E0212

SPANNUNG 5

E0212

VOLT 12

E0212

VOLT-BATT

Fehlerhafter Akku; fehlerhafte Hauptplatine.

E0212

VOLT BP 12

Die Rückwandplatine liegt außerhalb des zulässigen Spannungsbereichs.

E0212

VOLT BP 3.3

E0212

VOLL BP 5

E0212

VOLT CPU VRM

Die VRM-Spannung des Mikroprozessors liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Fehlerhaftes oder falsch installiertes Mikroprozessor VRM; fehlerhafte Hauptplatine.

E0212

VOLT NIC 1,8 V

Die integrierte NIC-Spannung liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. fehlerhaftes oder falsch installiertes Netzteil; fehlerhafte Hauptplatine.

E0212

VOLT NIC 2,5 V

E0212

VOLKPLANARREG

Die Systemplatine hat keinen akzeptablen Spannungsbereich. fehlerhafte oder falsch installierte Systemplatine.

E0276

CPU VRM n

Das angegebene Mikroprozessor-VRM ist fehlerhaft, nicht unterstützt, falsch installiert oder fehlt.

E0276

MISMATCH VRM n

E0280

FEHLENDES VRM n

E0319

PCI OVER DERZEIT

Fehlerhafte oder falsch installierte Erweiterungskarte.

E0412

RPM-LÜFTER n

Der angegebene Lüfter ist defekt, falsch installiert oder fehlt.

E0780

FEHLENDE CPU n

Der Mikroprozessor ist nicht im angegebenen Sockel installiert.

E07F0

CPU-IERR

Fehlerhafter oder falsch installierter Mikroprozessor.

E07F1

TEMP-CPU in HOT

Der angegebene Mikroprozessor liegt außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs und hat den Betrieb unterbrochen.

E07F4

POST-CACHE

Fehlerhafter oder falsch installierter Mikroprozessor.

E07F4

POST-CPU-REG

E07F4

POST-CPU-SMI

Der SMI-Handler konnte nicht initialisiert werden. fehlerhafte Hauptplatine.

E07FA

TEMP-CPU n THERM

Der angegebene Mikroprozessor liegt außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs und arbeitet mit einer geringeren Geschwindigkeit oder Frequenz.

E0851

STROMVERSORGUNG

Es ist nur ein Kabel angeschlossen oder ein Netzteil ist ausgefallen.

E0876

STROMVERSORGUNG PS n

Keine Stromversorgung über das angegebene Netzteil verfügbar angegebene Stromversorgung ist falsch installiert oder fehlerhaft.

E0880

NICHT AUSREICHENDES PS

Das System wird mit unzureichender Leistung versorgt. Netzteile sind falsch installiert, fehlerhaft oder fehlen.

E0CB2

MEM ERSATZBANK

Der Schwellenwert für korrigierte Fehler wurde in einer Speicherbank erreicht: Fehler wurden der Ersatzbank neu zugeordnet.

E0CF1

MBE DIMM Bank n

Die in der angegebenen Bank installierten Speichermodule unterscheiden sich von Typ und Größe. fehlerhafte Speichermodule.

E0CF1

POST MEM 64.000

Paritätsfehler im ersten 64 KB Hauptspeicher.

E0CF1

POST NO MEMORY

Fehler bei der Überprüfung der Hauptspeicher-Aktualisierung.

E0CF5

PROTOKOLL DEAKTIVIEREN

Mehrere Einzelbitfehler auf einem Speichermodul.

E0D76

LAUFWERKAUSFALL

Fehlerhafte oder falsch installierte Festplatte oder RAID-Controller.

E0F04

POST-CMOS

Fehler beim Schreiben/Lesen des CMOS; fehlerhafte Hauptplatine.

E0F04

POST-CPU-GESCHWINDIGKEIT

Fehler bei der Geschwindigkeitssteuerung des Mikroprozessors.

E0F04

POST-DMA-EINGANG

DMA-Initialisierungsfehler; Fehler beim Schreiben/Lesen der DMA-Seite.

E0F04

POST-DMA-REG

Fehlerhafte Systemplatine.

E0F04

POST-KYB-STRG

Fehlerhafte Tastatur-Steuerung; fehlerhafte Hauptplatine.

E0F04

POST-MEM-RFSH

Fehler bei der Überprüfung der Hauptspeicher-Aktualisierung.

E0F04

POST PIC REG

Fehler beim primären oder sekundären PIC-Registertest.

E0F04

POST-SHADOW

BIOS-Shadowing-Fehler.

E0F04

POST-SHD-TEST

Herunterfahren des Testfehlers

E0F04

POST-SIO

Super I/O-Chip-Fehler; fehlerhafte Hauptplatine.

E0F04

POST-TIMER

Programmable Intervall Timer Test Failure; fehlerhafte Hauptplatine.

E0F0B

POST-ROM-CHKSUM

Fehlerhafte oder falsch installierte Erweiterungskarte.

E0F0C

VID MATCH CPU n

Der angegebene Mikroprozessor ist fehlerhaft, nicht unterstützt, falsch installiert oder fehlt.

E10F3

DEAKTIVIEREN DES BIOS

BIOS-Protokollierungsfehler deaktiviert.

E13F2

IO-CHANNEL-CHECK

fehlerhafte oder falsch installierte Erweiterungskarte; fehlerhafte Hauptplatine.

E13F4

PCI-PARITÄT

E13F5

PCI-SYSTEM

E13F8

CPU BUS INIT

Fehlerhafter oder falsch installierter Mikroprozessor oder Systemplatine.

E13F8

CPU-BUS-PARTEI

Fehlerhafte Systemplatine.

E13F8

CPU-MCKERR

Fehler bei der Maschinenprüfung; fehlerhafter oder falsch installierter Mikroprozessor; fehlerhafte Hauptplatine.

E13F8

HOST-BUS

Fehlerhafte Systemplatine.

E13F8

HOST ZU PCI-BUS

E13F8

MEM-CONTROLLER

fehlerhaftes oder falsch installiertes Speichermodul; fehlerhafte Hauptplatine.

E1580

STROMSTEUERUNG

Fehlerhafte Systemplatine.

E20F1

BS-ÜBERWACHUNG

Zeitüberschreitung beim Überwachungs-Timer des Betriebssystems.

EFF0

RAC-FEHLER

EFF1

POST-FEHLER

BIOS-Fehler.

EFF2

BP-FEHLER

Fehlerhafte oder falsch installierte Rückwandplatine.

Hinweis: Detaillierte Informationen dazu finden Sie in der Produktdokumentation von Dell, wie oben im Dokument beschrieben.

Zugehörige Informationen

- Produktsupport für Dell PowerEdge 2650

- Produktsupport für Dell PowerEdge 2950

- Technischer Support und Dokumentation - Cisco Systems

Cisco kündigt Lebenszyklen für Hardware-Produkte an

- Cisco Email Security Appliances (C-Serie und X-Serie)

- Cisco Email Security Appliances (FIPS-Modelle)

- Cisco Security Management Appliances (M-Serie)

- Cisco Web Security Appliances (S-Serie)

- Cisco Web Security Appliances (FIPS-Modelle)